High

アドバイザリーID : cisco-sa-20090826-cucm

初公開日 : 2009-08-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCtf72678 , CSCsz43987 , CSCta20040

CVE-2009-2054

CVE-2009-2050

CVE-2009-2051

CVE-2009-2052

CVE-2009-2053

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

不正利用された場合 Cisco Unified Communications Manager （以前の CallManager）は音声 サービスに複数のサービス拒否 （DoS）脆弱性が割り込みを引き起こす可能性があります含まれています。 セッション開始プロトコル（SIP）および Skinny Client Control Protocol （SCCP） サービスはこれらの脆弱性から影響を受けます。

Cisco はこれらの脆弱性に対処するフリーソフト アップデートをのための『Cisco』 を選択 します Unified Communications Manager バージョンをリリースしました。 これらの脆弱性に対する回避策はありません。

このアドバイザリは 826-cucm で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

以下の製品はこのアドバイザリに説明がある脆弱性から影響を受けます:

- Cisco Unified Communications Manager 4.x

- Cisco Unified Communications Manager 5.x

- Cisco Unified Communications Manager 6.x

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Unified Communications Manager Express はこれらの脆弱性から影響を受けません。 他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.0

2009-August-26

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。