High

アドバイザリーID : cisco-sa-20090624-gateway

初公開日 : 2009-06-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2009-1163

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Physical Access Gatewayには、サービス拒否(DoS)の脆弱性が存在します。この脆弱性を軽減する回避策はありません。この脆弱性は、Cisco Physical Access Gatewayソフトウェアバージョン1.1で修正されています。シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090624-gateway で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

1.1より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Physical Access Gatewayには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

ソフトウェアバージョン1.1以降を実行しているCisco Physical Access Gatewayには脆弱性はありません。他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Physical Access Gatewayは、Cisco Physical Access Controlソリューションがドアハードウェア（ロックやリーダーなど）をIPネットワークに接続するための主要な手段です。巧妙に細工された特定のTCPポート443パケットによってメモリリークが発生し、Cisco Physical Access Gatewayでサービス拒否(DoS)状態が発生する可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、TCP 3ウェイハンドシェイクが必要です。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsu95864 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2009-1163が割り当てられています。

回避策

回避策はありません。ただし、ネットワーク内のCiscoデバイスに適用可能な緩和策については、このアドバイザリに関連するCisco適用対応策速報を参照してください。このドキュメントは、次のリンクから入手できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20090624-gateway

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この脆弱性は、Cisco Physical Access Gatewayソフトウェアバージョン1.1で修正されており、次のリンクからダウンロードできます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=280588231

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090624-gateway

改訂履歴

リビジョン 1.0

2009年6月24日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。