High

アドバイザリーID : cisco-sa-20090304-sbc

初公開日 : 2009-03-04 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2009-0619

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 7600シリーズルータのCisco Session Border Controller(SBC)には、サービス拒否(DoS)の脆弱性が存在します。シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策があります。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090304-sbc で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

3.0(2)より前のソフトウェアバージョンを実行しているすべてのCisco ACEベースのSBCモジュールが影響を受けます。

システムで実行されているCisco SBCソフトウェアのバージョンを確認するには、デバイスにログインし、show versionコマンドを発行してシステムバナーを表示します。

card_A/Admin# show version

system image file: [LCP] disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS3_0_00.bin

<output truncated>

この例で使用されているデバイスでは、Cisco SBCソフトウェアバージョン3.0.1が実行されています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco XR 12000シリーズSBCには脆弱性はありません。また、Cisco ACEモジュール、Cisco ACE 4710 Application Control Engine、Cisco ACE XML Gateway、Cisco ACE Web Application Firewall、およびCisco ACE GSS(Global Site Selector)4400シリーズは、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Session Border Controller(SBC)を使用すると、複数の管理ドメイン間でIP間の直接の相互接続が可能になり、プロトコルインターワーキング、セキュリティ、およびアドミッション制御と管理を提供するセッションベースのサービスが実現します。SBCは、ネットワークの境界に位置し、そのネットワークへのコールアドミッションを制御するマルチメディアデバイスです。Cisco SBCには脆弱性があり、認証されていない攻撃者が、巧妙に細工されたTCPパケットをポート2000経由で送信することで、Cisco SBCカードのリロードを引き起こす可能性があります。この脆弱性が繰り返し悪用されると、DoS 状態が続く可能性があります。

注：不正利用が成功した後にリロードされるのは、Cisco SBCモジュールだけです。Cisco 7600シリーズルータはリロードを行わず、この脆弱性の影響を受けません。

注：TCPポート2000は通常、Skinny Call Control Protocol(SCCP)アプリケーションで使用されます。ただし、Cisco SBCモジュールはハイアベイラビリティ（冗長性）通信にTCPポート2000を使用しますが、この目的にはSCCPを使用しません。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsq18958 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerability and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2009-0619が割り当てられています。

回避策

回避策として、ルートプロセッサ(RP)のシグナリング/メディアVLANにアクセスコントロールリスト(ACL)を設定します。次の例は、VLAN 140がシグナリング/メディアVLANとして設定される方法を示しています。別のVLAN(VLAN 77)が耐障害性(FT)として設定されている。ACLがRP上のシグナリング/メディアVLANに追加され、すべてのTCPポート2000パケットがエイリアスIPアドレスにフィルタリングされます。

Cisco SBCの設定

interface vlan 140

ip address 10.140.1.90 255.255.255.0

alias 10.140.1.100 255.255.255.0

peer ip address 10.140.1.8 255.255.255.0

!

ft interface vlan 77

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

peer ip address 192.168.1.8 255.255.255.0

RPの設定

!- ACL blocking all TCP port 2000 traffic to the 10.140.1.0 internal network

!

access-list 100 deny   tcp any host 10.140.1.100 eq 2000

access-list 100 permit ip any any

!

interface Vlan140

ip address 10.140.1.1 255.255.255.0

!- ACL is applied to the VLAN interface to egress traffic

ip access-group 100 out

!

VLAN 140の下のaliasコマンドは、ハイアベイラビリティを使用する場合にアクティブモジュールとスタンバイモジュール間でフローティングするIPアドレスで設定されます。このIPアドレスを宛先とするTCPポート2000トラフィックのみがこの脆弱性を引き起こす可能性があります。アクセスコントロールリスト(ACL)は、エイリアスIPアドレス(10.140.1.100)宛てのTCPポート2000を拒否するように設定されています。ACLはRPの出力に適用されます。

注：TCPポート2000はSkinny Call Control Protocol(SCCP)アプリケーションで使用されますが、この場合はSBCで内部通信に使用されます。前のACLは、エイリアスIPアドレスへのTCPポート2000トラフィックのみをブロックします。TCPポート2000は、エイリアスIPアドレスでは使用されません。このACLによって付随的な損害が発生することはありません。

ネットワーク内のシスコデバイスに適用可能な他の対応策は、このアドバイザリに関連するCisco Applied Intelligenceのドキュメントで参照できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20090304-sbc

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、Cisco SBCソフトウェアリリース3.0(2)で修正されています。

Cisco SBCソフトウェアは次の場所からダウンロードできます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sbc-7600-crypto

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090304-sbc

改訂履歴

リビジョン 1.0

2009年3月4日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。