High

アドバイザリーID : cisco-sa-20090114-ons

初公開日 : 2009-01-14 16:00

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

CVE-2008-3818

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

デバイスコントロール カードのリロードという結果に終るかもしれない TCPトラフィック ストリームを処理するとき Cisco ONS 15300 シリーズ エッジオプティカルトランスポートプラットホーム、Cisco ONS 15454 optical transport platform、Cisco ONS 15454（40-DMX）-C Band-Even Channels Transmission Module SDH マルチサービスプラットフォームおよび Cisco ONS 15600 Multiservice Switching Platform は脆弱性が含まれています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。

この脆弱性を軽減する回避策がありません。 この脆弱性の公開を制限できる複数の軽減はあります。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090114-ons で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

以下の Cisco ONS 製品は影響を受けたソフトウェア バージョンを実行する場合脆弱です:

- Cisco ONS 15310-CL および 15310-MA

- Cisco ONS 15327

- Cisco ONS 15454（40-DMX）-C Band-Even Channels Transmission Module および 15454 SDH

- Cisco ONS 15600

影響を受けたソフトウェア バージョンのためのこのアドバイザリ内のセクション「ソフトウェア バージョン および 修正」を参照して下さい。 ソフトウェア バージョンを判別するために、CTC 管理用ソフトの Help > About ウィンドウを表示して下さい）。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

以下の Cisco ONS 製品は確認された脆弱です:

- Cisco ONS 15800 シリーズ

- Cisco ONS 15500 シリーズ 拡張 サービス プラットフォーム

- Cisco ONS 15302

- Cisco ONS 15305

- Cisco ONS 15200 シリーズ メトロ DWDM システム

- Cisco ONS 15190 シリーズ Ip transport コンセントレータ

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.1

2009-January-16

取り替えられたソフトウェア テーブル。

リビジョン 1.0

2009-January-14

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。