Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20081008-unity

初公開日 : 2008-10-08 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2008-3814

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unityには脆弱性があり、認証されていないユーザがCisco Unityサーバの設定パラメータの一部を表示または変更できる可能性があります。シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。この脆弱性に対しては回避策があります。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20081008-unity で公開されています。

該当製品

Cisco Unityは、音声およびユニファイドメッセージングプラットフォームです。Cisco Unityは、Microsoft ExchangeまたはIBM Lotus Dominoと相互運用できるように設定できます。これにより、ユーザは単一の受信トレイから電子メール、音声、およびファックスメッセージにアクセスできます。

脆弱性のある製品

すべてのCisco Unityバージョン4.x、5.x、および7.xが、この脆弱性の影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unityサーバが匿名認証用に設定されている場合、認証バイパスの影響を受ける可能性があります。匿名認証は、Cisco UnityサーバがMicrosoft Windowsではなくサブスクライバに対して認証される場合に使用されます（統合Windows認証）。デフォルトでは、Cisco Unityは、管理者が認証に統合Windows認証方式を使用するように設定されています。

認証メカニズムの詳細については、『Cisco Unity Administratorで使用可能な認証方式』セクションの「Cisco Unityのインストールガイド」を参照してください。

この認証バイパスの脆弱性により、認証されていないユーザが一部のシステム設定パラメータを表示または変更できるようになります。この脆弱性の不正利用によって資格情報、個人を特定できる情報、またはユーザ情報を取得することはできません。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsr86943 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerability and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2008-3814が割り当てられています。

回避策

統合Windows認証は、この脆弱性の影響を受けず、匿名認証の代わりに使用される可能性があります。

認証メカニズムとその設定方法の詳細については、『Cisco Unityインストールガイド』の「Cisco Unity Administratorの認証の設定」セクションを参照してください。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、4.2.1リリースのCisco Unityソフトウェアバージョン4.2.1ES161、5.xリリースの5.0ES53、および7.xリリースの7.0ES8で修正されています。

Cisco Unityソフトウェアの最新バージョンは、https://sec.cloudapps.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274246502からダウンロードできます。各リリースのソフトウェアは、4.2(1) ESリリース、5.0(1) ESリリース、7.0(2) ESリリースで入手できます。

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

この脆弱性は、VoIPShield Systems社からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20081008-unity

改訂履歴

リビジョン 1.0

2008年10月8日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。