Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20080814-webex

初公開日 : 2008-08-14 22:30

バージョン 1.3 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2008-3558

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

バッファオーバーフローの脆弱性は、WebEx Meeting Managerによって使用されるActiveXコントロールに存在します。この脆弱性の不正利用により、リモート攻撃者がユーザクライアントマシンで任意のコードを実行する可能性があります。WebEx Meeting Managerは、Cisco WebExミーティングサービスによって提供されるクライアント側のプログラムです。Cisco WebExミーティングサービスは、ユーザが初めて会議を開始または参加するときに、Meeting Managerを自動的にダウンロード、インストール、および設定します。

ユーザがWebExミーティングサービスに接続すると、WebEx Meeting Managerが自動的に最新バージョンにアップグレードされます。WebExミーティングサービスに接続できないユーザに対しては、手動による回避策があります。

Cisco WebExでは、影響を受けるファイルの修正済みバージョンを使用して会議サービスインフラストラクチャをアップグレードする処理を行っています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080814-webex で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

WebEx Meeting Managerは、WebEx会議に参加する前に、複数のコンポーネントを会議参加者にダウンロードします。このセキュリティアドバイザリに記載されている脆弱性は、atucfobj.dllライブラリに影響を与えます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

WebEx会議サービスは、Cisco WebExによって管理および維持されるホステッドマルチメディア会議ソリューションです。ミーティング参加者がWebブラウザを介してWebExミーティングサービスに接続すると、WebExミーティングサービスによって、WebEx Meeting Managerブラウザプラグインの複数のコンポーネントがミーティング参加者のシステムにインストールされます。

WebEx Meeting Managerには、会議参加者がUniversal Communication Format(UCF)のコンテンツを表示できるようにするDLLであるatucfobj.dllが含まれています。このライブラリには、攻撃者が任意のコードを実行できる可能性のあるバッファオーバーフローの脆弱性が含まれています。

WebExミーティングサービスでは、現在3つの異なるバージョンのソフトウェアを管理しています。WebExミーティングサービスサーバは、WBS 23、WBS 25、またはWBS 26のいずれかのバージョンを実行します。

注：現在保守されている3つのバージョンのWebExソフトウェアに加えて、WBS 23より前のソフトウェアバージョンも、この脆弱性の影響を受ける可能性があります。

この脆弱性は、WBS 26のWebEx Bug ID 292551およびWBS 25の306639に記載されています。この脆弱性には、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2008-3558が割り当てられています。

WebEx Meeting Serviceバージョンの識別

次の手順により、ミーティングの参加者はWebExサイトが提供するクライアントソフトウェアのバージョンを確認できます。この手順は、ソフトウェアのバージョンによって若干異なります。以下のすべての例のURLは、WebExミーティング招待状のミーティング参加者に提供されます。

クライアントビルド番号は、XX.YY.ZZ.WWWWの形式に準拠しています。最初の番号は、ソフトウェアリリースのメジャーバージョン番号を示します。たとえば、クライアントビルド番号26.49.9.2838は、WBS 26ベースのソフトウェアクライアントを示します。

WBS 26バージョン：

1. WebExミーティングサーバ(https://<sitename>.webex.com/)を参照します。

2. Webページの左側から[Support] を選択します。

3. Webページの左側から[Downloads] を選択します。

4. サーバによって提供されるクライアントソフトウェアのバージョンは、[Client build] の横に表示されます。

WBS 26を実行しているWebExサーバの最初の修正バージョンは26.49.9.2838です。26.49.9.2838より前のクライアントビルドバージョンには脆弱性が存在します。

WBS 25バージョン：

1. WebExミーティングサーバ(https://<sitename>.webex.com/)を参照します。

2. ページの左側で[Assistant] を選択します。

3. [Support] リンクを選択します。

4. ページ上部の右側に表示される[Version] リンクを選択します。

5. Client Buildバージョンがポップアップウィンドウに表示されます。

現在、WBS 25ベースのWebEx会議サービスの修正済みバージョンはありません。セキュリティアドバイザリのこのセクションは、修正済みバージョン情報が入手可能になった時点で更新されます。

WBS 23バージョン：

WBS 23ベースのWebEx会議サービスを実行するサーバは、次のURL形式を使用してバージョン情報を表示します。

https://<sitename>.webex.com/version/wbxversionlist.do?siteurl=<sitename>

再表示されたページで、[Client versions in files] フィールドに[Client Build] が表示されます。

たとえば、WBXclient-T23L10NSP33EP13-1092.txtの「T23」は、WBS 23ベースのシステムを示しています。

Cisco WebExでは、WBS 23ベースのソフトウェアの修復は計画されていません。該当するWBS 23ベースのサーバは、修正済みのWBS 26ベースのソフトウェアにアップグレードされます。

攻撃ベクトルの詳細

このセキュリティアドバイザリでは、脆弱性のあるActiveXコントロール(atucfobj.dll)について説明します。クライアントのコンピュータにatucfobj.dllが存在する場合、攻撃者がActiveX経由でatucfobj.dll内の該当する関数を呼び出すHTMLコンテンツに悪意のあるコードを埋め込む可能性があります。

ユーザはいくつかの方法で悪意のあるHTMLに遭遇する可能性があります。最も一般的なマナーは次のとおりです。

- 悪意のあるコンテンツを含むWebサイトを参照する

- 電子メールメッセージに埋め込まれたHTML

- インスタントメッセージングアプリケーションを介して配信されるHTML

WebExアップグレードスケジュール

WBS 23バージョンからWBS 26へのアップグレードは、2008年9月末までに完了する予定です。

WBS 25の修正済みバージョンは、2008年9月末までに導入される予定です。

WBS 26の導入バージョンは修正されています。

回避策

修正済みソフトウェアを搭載したサーバによってホストされるWebEx会議に参加するWebEx会議参加者は、会議に参加する前に修正済みバージョンのatucfobj.dllをダウンロードします。

次のサブセクションでは、その他のいくつかの回避策について説明します。

ネットワーク内の Cisco デバイスに導入できる追加の緩和テクニックについては、このアドバイザリに関連する Cisco 適用対応策速報（https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20080814-webex）を参照してください。

WebEx Meeting Managerの手動アップグレード

ユーザは、このセキュリティアドバイザリの「詳細」セクションの「WebExバージョンの特定」サブセクションで説明されている方法を使用して、接続しているWebExミーティングサービスサーバで修正済みコードが実行されていることを確認できます。

WebExサーバで修正済みのバージョンのソフトウェアが実行されている場合、ユーザは手動でMeeting Managerクライアントをダウンロードしてインストールし、使用しているバージョンのatucfobj.dllに脆弱性が存在しないことを確認できます。

WebEx Meeting Managerを削除しています

Microsoft WindowsからWebEx Meeting Managerコンポーネントを削除するには、Windowsの[Control Panel]で[Add or Remove Programs] ユーティリティを使用します。

1. Windows で、[Start] > [Control Panel] の順に選択します。

2. [Add or Remove Programs] をダブルクリックします。

3. WebExをダブルクリックします。

4. ポップアップメニューで、[Meeting Manager] ボックスをオンにし、[Uninstall] をクリックします。

5. 指示に従ってアンインストールプロセスを完了し、システムを再起動します。

注：WebEx Meeting Managerをアンインストールした後、脆弱性のあるバージョンでホストされているWebEx会議に参加するユーザは、脆弱性のあるatucfobj.dllを再度ダウンロードしてインストールします。

キルビットの設定によるatucfobj.dllの無効化

Microsoft Windowsの構成設定を使用して、atucfobj.dllの実行を無効にすることができます。このメソッドは、DLLのキービットを設定すると呼ばれます。このメソッドを設定すると、atucfobj.dllのロードが阻止され、脆弱性のエクスプロイトが防止されます。

Microsoft Windowsでキルビットを設定する手順は、次の場所にあります。

http://support.microsoft.com/kb/240797

atucfobj.dllのキルビットの設定は、DLLの修正バージョンがインストールされた後でも維持されます。atucfobj.dllの使用を再度有効にするには、キルビットを設定解除する必要があります。

atucfobj.dllを無効にするには、ユーザがDLLのCLSIDを知っている必要があります。atucfobj.dllのCLSIDは{32E26FD9-F435-4A20-A561-35D4B987CFDC}です

修正済みソフトウェア

次の表に、WebExミーティングサービスソフトウェアリリースに関する情報を示します。

ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

WBS19

Vulnerable.WBS25への移行

WBS20

Vulnerable.WBS25への移行

WBS23

Vulnerable.WBS25への移行は、2008年9月末までに完了する予定です。

WBS25

修正済みリリースは、2008年9月末までに導入される予定です。

WBS26

26.49.9.2838

お客様は、このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションで説明されているプロセスに従って、このアドバイザリのWebExアップグレードタイムラインのサブセクションで説明されている期間内に、アップグレードを自動的に受け取ります。

Cisco WebExでは、変更されたatucfobj.dllを個別のダウンロードとして提供しません。

不正利用事例と公式発表

この問題は、複数の外部フォーラムおよびメーリングリストで公開されています。

エクスプロイトコードが利用可能になりました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080814-webex

改訂履歴

リビジョン 1.3

2008年8月29日

「ソフトウェア修正」セクションにアップデートし、ソフトウェアの命名方式をアップデートします。

リビジョン 1.2

2008年8月18日

CVE IDを更新。

リビジョン 1.1

2008年8月15日

AMBリンクの追加、サイト用語の調整、レガシーソフトウェアへの影響の更新は、[詳細(Details)]セクションで行います。

リビジョン 1.0

2008年8月14日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。