Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20080416-nac

初公開日 : 2008-04-16 16:00

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2008-1155

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンスには、Cisco Clean Access Server（CAS）と Cisco Clean Access Manager（CAM）との間で使用している共有秘密鍵を攻撃者が入手できるという脆弱性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080416-nac で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

次の表に、この脆弱性の影響を受けるすべてのCisco NACアプライアンスソフトウェアバージョンを示します。

NACソフトウェアリリース

脆弱性のあるバージョン

3.5.x

すべての3.5.xバージョン

3.6.x

3.6.4.4より前のすべての3.6.xバージョン

4.0.x

4.0.6より前のすべての4.0.xバージョン

4.1.x

4.1.2より前のすべての4.1.xバージョン

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

3.6.xトレインのCisco NACアプライアンスソフトウェアバージョン3.6.4.4以降、4.0.xトレインの4.0.6以降、4.1.xトレインの4.1.2以降には脆弱性はありません。他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco NACアプライアンスソリューションを使用すると、ネットワーク管理者は、有線、ワイヤレス、およびリモートのユーザとそのマシンを、ユーザをネットワークに接続する前に認証、許可、評価、および修復できます。このソリューションは、マシンがセキュリティポリシーに準拠しているかどうかを特定し、ネットワークへのアクセスを許可する前に脆弱性を修復します。

Cisco NACアプライアンスには脆弱性が存在するため、攻撃者はネットワーク経由で送信されるエラーログからCASとCAMで使用される共有秘密を取得できます。この情報を取得すると、攻撃者はネットワークを介してリモートからCASを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsj33976 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2008-1155が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

次のソフトウェアテーブルの各行（下記）には、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースが記載されています。これらは「最初の修正済みリリース」列に表示されます。特定の列に記されているリリースよりも古い（第 1 修正済みリリースより古い）トレインに含まれるリリースが稼働しているデバイスは脆弱であることが確認されています。このようなリリースは、少なくとも、示されているリリース以上（最初の修正リリース ラベル以上）にアップグレードしてする必要があります。

該当するリリース

第 1 修正済みリリース

NACアプライアンスソフトウェアバージョン3.5.x

脆弱性あり – TACに連絡

NACアプライアンスソフトウェアバージョン3.6.x

3.6.4.4

NACアプライアンスソフトウェアバージョン4.0.x

4.0.6

NACアプライアンスソフトウェアバージョン4.1.x

4.1.2

NACアプライアンスソフトウェアは、http://www.cisco.com/tacpage/sw-center/ciscosecure/cleanaccess.shtmlからダウンロードできます。アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この問題は、シスコの社内テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080416-nac

改訂履歴

リビジョン 1.1

2008年4月25日

CSCsj33976のCVSSリンクを更新。

リビジョン 1.0

2008年4月16日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。