Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20080403-drf

初公開日 : 2008-04-03 16:00

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

CVE-2008-1154

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications ファミリー製品の複数の製品はディザスタ リカバリ フレームワーク（DRF）機能でコマンドの実行脆弱性が含まれています。 遠隔は、非認証ユーザ影響を受けたシステムに完全な管理アクセスを許可するかもしれない任意のコマンドを実行するのにこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 この脆弱性に対しては回避策があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080403-drf で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

以下のシスコ製品は脆弱であるために知られています:

- Cisco Unified Communications Manager （CUCM） 5.x および 6.x

- Cisco Unified Communications Manager Business Edition

- Cisco Unified Precense 1.x および 6.x

- Cisco Emergency Responder 2.x

- Cisco モビリティ マネージャ 2.x

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Unified Communications Manager バージョン 3.x および 4.x は脆弱ではないです。 他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.1

2008-april-25

CSCso53771 への更新済 CVSS リンク。

リビジョン 1.0

2008-April-03

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。