High

アドバイザリーID : cisco-sa-20080326-pptp

初公開日 : 2008-03-26 16:00

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCsj58566 CSCdv59309

CVE-2008-1150

CVE-2008-1151

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

12.3より前の特定のCisco IOSリリースでPoint-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)が使用されている場合、Virtual Private Dial-up Network(VPDN)ソリューションには2つの脆弱性が存在します。PPTPは、VPDNソリューション内でPPPフレームをトンネリングするために使用される、サポートされているトンネリングプロトコルの1つにすぎません。

最初の脆弱性は、PPTPセッションの終了の結果として発生するメモリリークです。2つ目の脆弱性は、影響を受けるデバイス上のすべてのインターフェイス記述子ブロックを消費する可能性があります。これは、これらのデバイスが仮想アクセスインターフェイスを再利用しないためです。これらの脆弱性が繰り返し悪用されると、攻撃を受けたデバイスのメモリやインターフェイスのリソースが枯渇する可能性があります。

Cisco では、該当するお客様用に、これらの脆弱性に対応する無償ソフトウェアを提供しております。

これらの脆弱性の影響を軽減するための回避策はありません。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-pptp で公開されています。

注：2008年3月26日の公開には、5つのセキュリティアドバイザリが含まれています。これらのアドバイザリはすべて、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処するものです。各アドバイザリには、このアドバイザリで説明されている脆弱性を修正したリリースと、他の5つのアドバイザリで説明されている脆弱性を修正したリリースが記載されています。

各ドキュメントへのリンクは次のとおりです。

- Cisco IOSバーチャルプライベートダイヤルアップネットワークのDoS脆弱性

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-pptp

- Cisco IOSにおける複数のDLSwサービス拒否の脆弱性

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-dlsw

- IPv4/IPv6デュアルスタックルータに関するCisco IOSユーザデータグラムプロトコル(UDP)配信の問題

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-IPv4IPv6

- OSPF、MPLS VPN、Supervisor 32、Supervisor 720、またはRoute Switch Processor 720を使用したCisco IOSの脆弱性

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-queue

- Cisco IOSマルチキャストVirtual Private Network(MVPN)のデータリーク

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-mvpn

該当製品

VPDNが有効になっている12.3より前の特定のCisco IOSバージョンを実行しているデバイスは、これらの脆弱性の影響を受ける可能性があります。

脆弱性のある製品

該当するバージョンのCisco IOSを実行し、VPDNが有効で、PPTPセッションの終了を受け入れるように設定されているデバイスには、脆弱性が存在します。

デバイスでVPDNが有効になっているかどうかを確認するには、デバイスにログインし、コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドshow running-configを発行します。出力にvpdn-group <name>コマンドとともにvpdn enableが含まれている場合、VPDNはデバイスで有効になっています。protocol anyコマンドまたはprotocol pptpコマンドがvpdn-group <name>コマンドの下で定義されている場合、デバイスはPPTPセッションの終了を受け入れます。次の例は、VPDNを実行し、PPTPセッションの終了を受け入れるデバイスを示しています。

Router#show running-config

Building configuration...

!

!--- Output truncated.

!

vpdn enable

!

vpdn-group test_only

! Default PPTP VPDN group

accept-dialin

protocol pptp

virtual-template 1

!

!---Remaining output truncated.

シスコ製品で実行されているソフトウェアバージョンを確認するには、デバイスにログインし、show versionコマンドを発行してシステムバナーを表示します。Cisco IOS ソフトウェアは「Internetwork Operating System Software」または単に「IOS」と表示されます。 出力の次の行では、イメージ名がカッコで囲まれて表示され、その後に「Version」とIOSリリース名が続きます。その他の Cisco デバイスには show version コマンドがないか、異なる出力が返されます。

次の例は、Cisco IOSリリース12.2(7)を実行しているシスコ製品を示しています。

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.2(7), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 15-Jan-02 18:31 by pwade

Image text-base: 0x600089C0, data-base: 0x613A6000

Cisco IOSリリースの命名規則の詳細については、http://www.cisco.com/warp/public/620/1.htmlを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOSバージョン12.3以降を実行しているデバイスは、これらの脆弱性の影響を受けません。PPTP以外のVPDNプロトコル用に明示的に設定されたデバイスは影響を受けません。

12.3より前のバージョンのCisco IOSを実行し、VPDNが有効になっていないデバイスは、これらの脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XRは、これらの脆弱性の影響を受けません。

詳細

VPDNは、パブリックネットワークを介してプライベートデータを安全に伝送し、リモートユーザがインターネットなどの共有インフラストラクチャを介してプライベートネットワークにアクセスできるようにします。VPDNは、プライベートネットワークと同じセキュリティポリシーと管理ポリシーを維持しながら、リモートユーザと中央ネットワーク間のポイントツーポイント接続に対してコスト効率の高い方法を提供します。

PPTPは、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPDNを作成することによって、リモートクライアントからプライベートエンタープライズサーバへのデータの安全な転送を可能にするネットワークプロトコルです。PPTPは、インターネットなどのパブリックネットワーク上で、オンデマンドのマルチプロトコル仮想プライベートネットワークをサポートします。

影響を受けるバージョンのシステムソフトウェアを実行しているCisco IOSデバイスの2つの既知の脆弱性に関する詳細を次に示します。

- PPTPセッションの終了によるメモリリーク

PPTPセッションが完了すると、メモリは終端デバイスのプロセッサメモリからリークされます。これは、*Dead*プロセス下のshow process memoryの出力に表示されます。*Ｄead* プロセスは、実際のプロセスではありません。その機能は、終了した別のプロセス（この場合はPPTP）のコンテキストで割り当てられたメモリを考慮することです。管理者がデバイスにログインしたときに、デバイスが不正利用されている場合は、show process memoryコマンドの下の*Dead*プロセスのHoldingエントリが増加します。次に、*Dead*メモリを保持しているデバイスの例を示します。

Router#show process memory

Total: 199718560, Used: 11147828, Free: 188570732

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process

0   0      99812       1848    8415816          0          0 *Init*

0   0        444     778840        444          0          0 *Sched*

0   0   17481700    4930848     819672     180908          0 *Dead*

1   0        284        284       3828          0          0 Load Meter

!--- Output truncated.

CLIコマンドshow memory deadを使用すると、管理者は*Dead*の内容を調べることができます。PPTPプロセスがリークの原因である場合、出力にはPPTPの発生回数が多数表示されます。次の例は、この脆弱性によって不正利用されたデバイスのデッドメモリを示しています

Router#show memory dead

Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)

Processor   6225FF40   224002240    11906736   212095504   212082872   212084464

I/O   20000000    33554440      994136    32560304    32560304    32560252

I/O-2    F800000     8388616     1020632     7367984     7367984     7367932

Processor memory

Address      Bytes     Prev     Next Ref    PrevF   NextF Alloc PC  what

62275DC8 0000000048 62275D68 62275E24 001  ------- ------- 60654230  PPTP create idb

62275E24 0000000052 62275DC8 62275E84 001  ------- ------- 60654230  PPTP create idb

62275E84 0000000052 62275E24 62275EE4 001  ------- ------- 60654230  PPTP create idb

....

!--- remaining output truncated.

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsj58566(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2008-1151が割り当てられています。

- 仮想アクセスインターフェイスは再利用されない

PPTPセッションが完了しても、該当するデバイスはPPTPセッションに関連付けられた仮想アクセスインターフェイスを削除せず、将来の接続でそのインターフェイスを再利用しません。

この状況は、interface descriptor block（IDB；インターフェイス記述子ブロック）の制限を使い果たす可能性があります。この制限により、Cisco IOS内に新しいインターフェイスが作成されなくなり、ルータが稼働を続けるのに十分なプロセッサメモリを持っていても、新しいVPDN接続がすべて実質的にブロックされます。インターフェイスを削除するには、デバイスのリロードが必要です。

IDBは、IPアドレス、インターフェイスの状態、パケットの統計情報などの情報を含むCisco IOS内部データ構造です。Cisco IOS ソフトウェアは、プラットフォームに存在するインターフェイスごとに 1 つの IDB とサブインターフェイスごとに 1 つの IDB を維持します。

Cisco IOS IDBの詳細なドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_tech_note09186a0080094322.shtmlを参照してください。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdv59309(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2008-1150が割り当てられています。

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありません。シスコでは、修正済みバージョンのCisco IOSにアップグレードすることを推奨しています。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

Cisco IOS ソフトウェアの表（下掲）の各行には、Cisco IOS のリリース トレインが記載されています。特定のリリース トレインに脆弱性がある場合は、修正を含む最初のリリース（および、それぞれの予想提供日）が表の「第 1 修正済みリリース」列に記載されます。「推奨リリース」列には、このアドバイザリが作成された時点で発表されているすべての脆弱性の修正を含むリリースが記載されます。特定の列に記されているリリースよりも古い（第 1 修正済みリリースより古い）トレインに含まれるリリースが稼働しているデバイスは脆弱であることが確認されています。表の「推奨リリース」列に記載されているリリース、またはそれよりも新しいリリースにアップグレードすることを推奨します。

メジャー リリース

修正済みリリースの入手可能性

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

12.0

脆弱性なし

12.0DA

脆弱性なし

12.0DB

脆弱性なし

12.0DC

脆弱性なし

12.0S

脆弱性なし

12.0SC

脆弱性なし

12.0SL

脆弱性なし

12.0SP

脆弱性なし

12.0ST

脆弱性なし

12.0SX

脆弱性なし

12.0SY

脆弱性なし

12.0SZ

脆弱性なし

12.0T

脆弱性なし

12.0W

脆弱性なし

12.0WC

脆弱性なし

12.0WT

脆弱性なし

12.0XA

脆弱性なし

12.0XB

脆弱性なし

12.0XC

脆弱性なし

12.0XD

脆弱性なし

12.0XE

12.0(7)XE2より前のリリースには脆弱性があり、12.0(7)XE2以降のリリースには脆弱性はありません。

12.0XF

脆弱性なし

12.0XG

脆弱性なし

12.0XH

脆弱性なし

12.0XI

脆弱性なし

12.0XJ

脆弱性なし

12.0XK

脆弱性なし

12.0XL

脆弱性なし

12.0XM

脆弱性なし

12.0XN

脆弱性なし

12.0XQ

脆弱性なし

12.0XR

脆弱性なし

12.0XS

脆弱性なし

12.0XV

脆弱性なし

12.0XW

脆弱性なし

Affected 12.1-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

12.1

脆弱性なし

12.1AA

脆弱性なし

12.1AX

脆弱性なし

12.1AY

12.1(22)AY1より前のリリースには脆弱性があり、12.1(22)AY1以降のリリースには脆弱性はありません。

12.1(22)EA11

12.1AZ

脆弱性なし

12.1CX

脆弱性なし

12.1DA

脆弱性なし

12.1DB

脆弱性なし

12.1DC

脆弱性あり(最初の修正は12.2B)

12.4(18a)

12.1E

脆弱性あり。TACにお問い合わせください

12.1EA

12.1(11)EA1より前のリリースには脆弱性があり、12.1(11)EA1以降のリリースには脆弱性はありません。

12.1(22)EA11

12.1EB

脆弱性なし

12.1EC

脆弱性あり、最初の修正は12.2BC

12.3(23)BC1

12.1EO

脆弱性なし

12.1EU

脆弱性なし

12.1EV

脆弱性なし

12.1EW

脆弱性なし

12.1EX

脆弱性あり。TACにお問い合わせください

12.1EY

脆弱性なし

12.1EZ

脆弱性あり。TACにお問い合わせください

12.1GA

脆弱性なし

12.1GB

脆弱性なし

12.1T

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.1XA

脆弱性なし

12.1XB

脆弱性なし

12.1XC

脆弱性なし

12.1XD

脆弱性なし

12.1XE

脆弱性なし

12.1XF

脆弱性なし

12.1XG

脆弱性なし

12.1XH

脆弱性なし

12.1XI

脆弱性なし

12.1XJ

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XK

脆弱性なし

12.1XL

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XM

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XN

脆弱性なし

12.1XO

脆弱性なし

12.1XP

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XQ

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XR

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XS

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.1XT

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1XU

脆弱性なし

12.1XV

脆弱性あり、最初の修正は12.2XB

12.3(26)

12.1XW

脆弱性なし

12.1XX

脆弱性なし

12.1XY

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.1XZ

脆弱性なし

12.1YA

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YB

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YC

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YD

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YE

12.1(5)YE6より前のリリースには脆弱性があり、12.1(5)YE6以降のリリースには脆弱性はありません。12.2Tで最初に修正されています

12.3(26)

12.1YF

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YG

脆弱性なし

12.1YH

脆弱性なし

12.1YI

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.1YJ

脆弱性なし

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

12.2

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.2B

12.2(4)B5

12.4(18a)

12.2BC

12.2(15)BC1e

12.2(15)BC2d

12.2(8)BC1

12.3(23)BC1

12.2BW

12.2(4)BW1

12.2(4)BW1a

12.3(26)

12.2BY

12.2(8)BY

12.4(18a)

12.2BZ

脆弱性なし

12.2CX

脆弱性なし

12.2CY

脆弱性なし

12.2CZ

脆弱性なし

12.2DA

脆弱性あり。TACにお問い合わせください

12.2DD

脆弱性あり(最初の修正は12.2B)

12.4(18a)

12.2DX

脆弱性あり(最初の修正は12.2B)

12.4(18a)

12.2EU

脆弱性なし

12.2EW

脆弱性なし

12.2EWA

脆弱性なし

12.2EX

脆弱性なし

12.2EY

脆弱性なし

12.2EZ

脆弱性なし

12.2FX

脆弱性なし

12.2FY

脆弱性なし

12.2FZ

脆弱性なし

12.2IXA

脆弱性なし

12.2IXB

脆弱性なし

12.2IXC

脆弱性なし

12.2IXD

脆弱性なし

12.2IXE

脆弱性なし

12.2JA

脆弱性なし

12.2JK

脆弱性なし

12.2MB

脆弱性なし

12.2MC

脆弱性なし

12.2S

12.2(18)Sより前のリリースには脆弱性があり、12.2(18)S以降のリリースには脆弱性はありません。12.2SRCのすべてのリリースに移行してください。

12.2(25)S15

12.2SB

脆弱性なし

12.2SBC

脆弱性なし

12.2SCA

脆弱性なし

12.2SE

脆弱性なし

12.2SEA

脆弱性なし

12.2SEB

脆弱性なし

12.2SEC

脆弱性なし

12.2SED

脆弱性なし

12.2SEE

脆弱性なし

12.2SEF

脆弱性なし

12.2SEG

脆弱性なし

12.2SG

脆弱性なし

12.2SGA

脆弱性なし

12.2SL

脆弱性なし

12.2SM

脆弱性なし

12.2SO

脆弱性なし

12.2SRA

脆弱性なし

12.2SRB

脆弱性なし

12.2SRC

脆弱性なし

12.2SU

脆弱性あり。12.3Tの任意のリリースに移行

12.4(18a)

12.2SV

脆弱性なし

12.2SVA

脆弱性なし

12.2SVC

脆弱性なし

12.2SVD

脆弱性なし

12.2SW

脆弱性なし

12.2SX

12.2(17a)SXより前のリリースには脆弱性があり、12.2(17a)SX以降のリリースには脆弱性はありません。12.2SXFのすべてのリリースに移行してください

12.2(18)SXF13

12.2SXA

脆弱性なし

12.2SXB

脆弱性なし

12.2SXD

脆弱性なし

12.2SXE

脆弱性なし

12.2SXF

脆弱性なし

12.2SXH

脆弱性なし

12.2SY

脆弱性あり。12.2SXBの任意のリリースに移行

12.2(18)SXF13

12.2SZ

脆弱性：12.2SRCの任意のリリースに移行

12.2(25)S15

12.2(31)SB11

12.2(33)SRC

12.2T

12.2(15)T4e

12.2(8)T

12.3(26)

12.2TPC

脆弱性なし

12.2UZ

脆弱性なし

12.2XA

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XB

12.2(2)XB5

12.3(26)

12.2XC

脆弱性あり。12.3Tの任意のリリースに移行

12.4(18a)

12.2XD

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XE

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XF

脆弱性あり、最初の修正は12.2BC

12.3(23)BC1

12.2XG

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XH

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XI

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XJ

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XK

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XL

脆弱性なし

12.2XM

脆弱性なし

12.2XN

脆弱性なし

12.2XO

脆弱性なし

12.2XQ

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XR

脆弱性なし

12.2XS

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XT

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2XU

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.2XV

脆弱性あり。12.3の任意のリリースに移行

12.3(26)

12.2XW

脆弱性なし

12.2YA

脆弱性なし

12.2YB

脆弱性なし

12.2YC

脆弱性あり(最初の修正は12.2T)

12.3(26)

12.2YD

脆弱性なし

12.2YE

脆弱性：12.2SRCの任意のリリースに移行

12.2(25)S15

12.2(31)SB11

12.2(33)SRC

12.2YF

脆弱性なし

12.2YG

脆弱性なし

12.2YH

脆弱性なし

12.2YJ

脆弱性なし

12.2YK

脆弱性なし

12.2YL

脆弱性なし

12.2YM

脆弱性なし

12.2YN

脆弱性なし

12.2YO

脆弱性あり。12.2SXBの任意のリリースに移行

12.2(18)SXF13

12.2YP

脆弱性なし

12.2YQ

脆弱性なし

12.2YR

脆弱性なし

12.2YS

脆弱性なし

12.2YT

脆弱性なし

12.2YU

脆弱性なし

12.2YV

脆弱性なし

12.2YW

脆弱性なし

12.2YX

脆弱性あり。12.3Tの任意のリリースに移行

12.4(18a)

12.2YY

脆弱性なし

12.2YZ

脆弱性：12.2SRCの任意のリリースに移行

12.2(25)S15

12.2(31)SB11

12.2(33)SRC

12.2ZA

脆弱性あり。12.2SXBの任意のリリースに移行

12.2(18)SXF13

12.2ZB

脆弱性なし

12.2ZC

脆弱性なし

12.2ZD

脆弱性なし

12.2ZE

脆弱性なし

12.2ZF

脆弱性なし

12.2ZG

脆弱性なし

12.2ZH

脆弱性なし

12.2ZJ

脆弱性なし

12.2ZL

脆弱性なし

12.2ZP

脆弱性なし

12.2ZU

脆弱性なし

12.2ZY

脆弱性なし

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

該当する 12.3 ベースのリリースはありません。

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

該当する 12.4 ベースのリリースはありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性を報告していただいたElxsi Security社のMartin Kluge氏に感謝いたします。シスコは、研究者と協力してセキュリティ脆弱性に関する調査を行う機会を得たことを非常に感謝しており、シスコ製品に対するセキュリティ脆弱性レポートを確認して支援する機会を得たことを歓迎しています。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080326-pptp

改訂履歴

リビジョン 1.2

2008年6月27日

リンクと文言を削除するために概要を更新。

リビジョン 1.1

2008年3月29日

アドバイザリID cisco-sa-20080326-IPv4IPv6（IPv4IPv6デュアルスタックルータに関する3月26日のアドバイザリ）に関する新しい情報により、12.0S、12.0SY、12.0SX、および12.0SZのソフトウェアテーブルが更新されました。

リビジョン 1.0

2008年3月26日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。