Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20080115-CVE-2008-0324

初公開日 : 2008-01-15 22:42

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.6

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2008-0324

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco VPN Client for Windowsバージョン5.0.02.0090には、ローカル攻撃者が該当システムの障害と再起動を引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、無効なメモリ操作が原因で発生します。攻撃者は、該当アプリケーションに対して悪意のある要求を行うように設計されたプログラムを実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。これらの要求を処理した結果、アプリケーションがシステムメモリを破損し、システムが失敗して再起動し、正当なユーザへのサービスが拒否される可能性があります。

DoS状態を示す概念実証コードが存在します。

シスコでは、この脆弱性を確認しておらず、アップデートも提供していません。

攻撃者は該当システムにローカルでログオンし、悪意のある入力を該当アプリケーションに送信するように設計されたプログラムを実行する必要があります。不正利用されると、システムが失敗して再起動し、DoS状態が発生する可能性があります。不正利用によって生じたメモリ破損が任意のコードの実行に利用される可能性があることを示す証拠は存在しません。

エクスプロイトの影響を最も受ける可能性が高いシステムは、マルチユーザシステムです。 VPNクライアントソフトウェアは専用またはシングルユーザシステムに導入されることが多いため、DoSは攻撃者またはローカルシステム上の他の1人のユーザにのみ影響を与える可能性があります。

該当製品

ベンダーのアナウンスは使用できません。

脆弱性のある製品

Cisco VPN Client for Windowsバージョン5.0.02.0090には脆弱性が存在します。その他のバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

アップデートが利用可能になった時点で適用することをお勧めします。

管理者は、ローカルシステムのアクセスを制限することをお勧めします。

重大なシステムの不正利用を示す可能性がある予期しない障害を監視することをお勧めします。

修正済みソフトウェア

パッチおよびソフトウェアアップデートは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20080115-CVE-2008-0324

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2008年1月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。