Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20071128-CVE-2007-6190

初公開日 : 2007-11-28 20:50

最終更新日 : 2012-07-14 17:56

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-6190

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified IP Phoneデバイスには脆弱性があり、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスの周囲で進行中の会話を傍受し、機密情報の漏洩を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Extension Mobility機能の処理が安全でないために存在します。認証されたリモートの攻撃者は、該当デバイスを設定して連続的なReal Time Protocol(RTP)ストリームを攻撃者が制御する場所に送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは、セキュリティ応答でこの脆弱性を確認しましたが、アップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスへの認証を許可するのに十分なExtension Mobilityクレデンシャルを所有している必要があります。組み込みWebサービスと共に、Extension Mobility機能が有効になっているデバイスのみが攻撃に対して脆弱です。

影響を受けるデバイスが不正利用されると、電話機は何か問題があることを示す視覚的な徴候を示します。不正利用されたデバイスはスピーカフォンボタンを照らし、LCDディスプレイを備えたデバイスはオフフック表示を示します。

該当製品

シスコは次のリンクでセキュリティアドバイザリをリリースしました。cisco-sr-20071128-phone

脆弱性のある製品

Cisco Unified IP Phoneデバイスには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

アップデートが利用可能になった時点で適用することをお勧めします。

音声ネットワークを設定する際には、VoIPテレフォニーのベストプラクティスに従うことが推奨されます。

管理者は、すべてのVoIPトラフィックに専用のVLANを使用することを推奨します。

該当するデバイスに対して802.11x認証を実施することを推奨します。

ACLを使用して、影響を受けるデバイスのWebサーバへのアクセスを制限することを推奨します。

不正アクセスを防止するために、アクセスレイヤスイッチポートにMACアドレスをハード設定することを検討する場合があります。

管理者は、影響を受けるデバイスの組み込みWebサービスを無効にすることを検討できます。

管理者は、エクステンションモビリティ機能を無効にすることを検討できます。

管理者は、影響を受けるデバイスでスピーカフォンとヘッドセットの機能を無効にすることを検討できます。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20071128-CVE-2007-6190

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年11月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。