Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070821-CVE-2007-4459

初公開日 : 2007-08-21 20:30

最終更新日 : 2012-07-14 20:02

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-4459

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

ファームウェアバージョン8.6以前を搭載したCisco 7940および7960 IP Phoneには、一連のSIPメッセージを処理する際の脆弱性があり、音声VLAN上の攻撃者によって電話機の障害と再起動が引き起こされる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスに送信される特定の不正形式のSIPメッセージの処理が不十分であることに起因します。音声VLANにアクセスできる認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスに一連の悪意のあるSIPメッセージを送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

エクスプロイトコードが利用可能です。

シスコはこの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアを入手できます。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスが存在するネットワークにアクセスする必要があります。サイトの設定によっては、IP電話が個別の物理ネットワークまたは論理ネットワークに存在する可能性があります。攻撃者は該当デバイスを利用できなくする可能性があり、その結果、サービス妨害の状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、状態管理の不具合と考えられます。影響を受けるデバイスが特定のSIPメッセージのシーケンスに応答すると、電話機が自身の状態テーブルを破損し、クラッシュが発生してデバイスのリブートがトリガーされる可能性があります。

ファームウェアバージョン8.7を実行しているCisco 7940および7960 IP Phoneは、このバージョンに修正が含まれているため、この脆弱性の影響を受けません。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsi68191に対処するためのセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。cisco-sr-20070821-sip

脆弱性のある製品

ファームウェア8.6以前を搭載したCisco 7940および7960 IP Phoneには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

すべてのIP電話を隔離ネットワークまたはVLANに配置することを推奨します。このアクションにより、外部の攻撃者がこの脆弱性を不正利用することを防ぐことができます。

IP Phoneポートの物理的なセキュリティを維持することが推奨されます。未使用のポートは、必要になるまで無効にする必要があります。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070821-CVE-2007-4459

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年8月21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。