Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070808-CVE-2007-4284

初公開日 : 2007-08-08 16:55

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 1.9

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-4284

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

5.3.235.0よりも前のバージョンのCisco Unified MeetingPlaceには、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティング攻撃を実行する可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco Unified MeetingPlaceによるパラメータのフィルタリングが不十分であることに起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、ユーザを悪意のあるリンクに誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  このリンクにアクセスすると、Cisco Unified MeetingPlaceサイトのセキュリティコンテキストで、ユーザのブラウザセッション内で任意のスクリプトコードまたはHTMLの実行がトリガーされる可能性があります。

シスコは、セキュリティ応答でこの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は電子メールメッセージ内で提供されている可能性がある悪意のあるURLに従うようユーザを説得する必要があります。  エクスプロイトの前に、ユーザは影響を受けるアプリケーションへの有効なログインセッションを持っているか、またはエクスプロイトの試みの一部としてログインする必要があります。  不正利用に成功した結果、攻撃者はCisco Unified MeetingPlaceアプリケーション内のユーザのブラウザセッションで任意のスクリプトコードを実行する可能性があります。  この不正利用により、攻撃者はブラウザベースの機密情報にアクセスしたり、ユーザとして該当サイトでアクションを実行したりする可能性があります。

ソフトウェアバージョン5.3.333.0以降では、適切な形式のXMLメッセージを返すように修正されています。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsi33940に対応するセキュリティレスポンスを次のリンクでリリースしました。cisco-sr-20070808-mp

脆弱性のある製品

5.3.235.0より前のバージョンのCisco Unified MeetingPlaceには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

利用可能なソフトウェアアップデートを適用することを推奨します。

信頼できないWebサイトにはアクセスしないことをお勧めします。

信頼できない送信元からの電子メールを開かないようにすることを推奨します。

未承諾のリンクは使用しないことをお勧めします。  ユーザは、信頼できる送信元からの予期しないリンクの信頼性を確認してから、そのリンクに従う必要があります。

クロスサイトスクリプティングの攻撃と方法の詳細については、Cisco適用対応策速報『クロスサイトスクリプティングの脅威ベクトルについて』を参照してください。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070808-CVE-2007-4284

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年8月8日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。