Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070412-CVE-2007-2034

初公開日 : 2007-04-12 16:56

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

CVE-2007-2034

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

4.0.87.0 以前の Cisco Wireless Control System （WCS）バージョンは認証される可能にする可能性がある影響を受けたシステムの増やされた特権を得るために脆弱性がリモート攻撃者含まれています。

団体会員を割り当てるのに使用される Cisco WCS 設定 ページの不十分なアクセスコントロールによるこの脆弱性存在。  認証されてこのページにアクセスし、スーパーユーザ グループへアカウントを追加することによって、リモート攻撃者この脆弱性を不正利用する可能性があります。  これは攻撃者に WCS アプリケーションの完全な特権を与えま、WCS によって管理されるすべてのデバイスを制御することを攻撃者を許可します。

Cisco はこの脆弱性およびリリースされたソフトウェア アップデートを確認しました。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は WCS に認証する必要があります。  追加資格情報が必要となりません。  WCS にアラート 13036 に、どの認証されたユーザー レベル アクセスでも説明がある脆弱性の結果としてそれ以上の認証のための必要なしでいくつかの WCS 設定 ページにアクセスして十分です。  この脆弱性はアプリケ− ショングループにアプリケーション ユーザを追加するのに使用できる WCS 設定 ページにアクセスする機能にとりわけ関連しています。  このような理由で脆弱性、あらゆる WCS ユーザがスーパーユーザ グループにユーザアカウントを追加することは可能性のあるです。  しかし攻撃者はまた入るように脆弱 な ページに達するために正しい URL を知る必要があります。  これは WCS 製品について詳しく知っている攻撃者は正しいページを取付ける少しトラブルがあるが、攻撃の確率を幾分下げます。

該当製品

修正済みソフトウェア

4.0.87.0 以前の Cisco Wireless Control System バージョンは脆弱です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

バージョン

説明

Section

ステータス

日付

1.0

初版リリース

該当なし

Final

2007-Apr-12

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。