Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070320-CVE-2007-1542

初公開日 : 2007-03-20 16:35

最終更新日 : 2012-07-14 21:01

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 3.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-1542

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

ファームウェアバージョン7.4を搭載したCisco 7940および7960 IP Phoneには、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、不正なSIP INVITEメッセージの処理におけるエラーが原因で発生します。  攻撃者は、この脆弱性を不正利用して、巧妙に細工されたINVITEメッセージをデバイスに送信してリブートさせ、一時的なDoS状態を引き起こす可能性があります。

概念実証コードが利用可能です。

シスコはこの脆弱性を確認し、修正するためのアップデートをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者がデバイスが存在するネットワークにアクセスできる必要があります。  別の攻撃ベクトルは、悪意のあるSIP INVITEメッセージを該当デバイスに渡す可能性があるSIPゲートウェイです。  通常、IP電話は自身のネットワーク上に存在するため、外部の攻撃者がこの脆弱性を不正利用することを防ぐことができます。  ただし、IP電話に物理的にアクセスできる攻撃者は、電話のプラグを抜き、IP電話が通常接続する接続から電話ネットワークに直接アクセスする可能性があります。

シスコがリリースしたファームウェアバージョン8.6は、この脆弱性の影響を受けません

該当製品

シスコは次のリンクでセキュリティ応答をリリースしました。cisco-sr-20070320

脆弱性のある製品

ファームウェアバージョン7.4を実行しているCisco 7940および7960 IP Phoneには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

すべてのCisco IP Phoneを隔離ネットワークまたはVLANに配置することを推奨します。  これは、外部の攻撃者がこのセキュリティ問題を悪用するのを防ぐのに役立ちます。

管理者は、IP電話ポートの物理的なセキュリティを維持することをお勧めします。  未使用のポートは、必要になるまで無効にする必要があります。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070320-CVE-2007-1542

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年3月20日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。