Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070214-CVE-2007-0966

初公開日 : 2007-02-14 20:43

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 3.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-0966

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

バージョン3.1(3.11)よりも前のCiscoファイアウォールサービスモジュール(FWSM)には、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を発生させる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、組み込みHTTPSサーバが特定のタイプの要求を処理するときに発生するエラーに起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、巧妙に細工されたHTTPS要求をCisco Firewall Services Moduleに直接送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  この操作により、デバイスがリロードされ、一時的なDoS状態が発生する可能性があります。

シスコは、この脆弱性をセキュリティアドバイザリで確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

攻撃に成功すると、攻撃者はCisco Firewall Services Module（FWSM；ファイアウォールサービスモジュール）をリロードさせることができます。  デバイスは自動的に再起動し、攻撃者は一時的なDoS状態のみを引き起こすことができます。  この脆弱性は不正なHTTPS要求を必要とするため、この脆弱性を不正利用するにはカスタムアプリケーションが必要です。  このため、標準的なWebブラウザを使用できる可能性は低くなります。

この脆弱性は、サードパーティの脆弱性スキャナからの正当なトラフィックによって不正利用される可能性もあります。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsf29974に対処するためのセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。cisco-sa-20070214-fwsm

脆弱性のある製品

3.1(3.11)より前のバージョンのCisco Firewall Services Module(FWSM)には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なパッチを適用することを推奨します。

影響を受けるシステムへのアクセスを制限することを推奨します。

管理者は、Web管理インターフェイスを管理ネットワークに公開することのみを推奨します。

管理者は、IPベースのACLを使用してWeb管理インターフェイスへのアクセスを制限することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070214-CVE-2007-0966

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007 年 2 月 14 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。