Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070118-CVE-2007-0397

初公開日 : 2007-01-18 18:11

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2007-0397

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

バージョン4.2.3より前のCisco Security Monitoring, Analysis and Response System(MARS)およびバージョン5.2(2.1)より前のCisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)には、認証されていないリモートの攻撃者がシステムによって管理されるデバイスになりすますことを可能にする脆弱性が存在します。

この脆弱性は、管理対象デバイスのSSL/TLS証明書またはSSH公開キーをデバイスが適切に検証していないことに起因します。認証されていないリモートの攻撃者が、この脆弱性を不正利用して、システムによって管理されているデバイスになりすますことになります。攻撃者はこれを利用して、認証資格情報などの機密情報にアクセスしたり、システムに偽のデータを送信したりする可能性があります。

この脆弱性を不正利用するためにエクスプロイトコードは必要ありません。

シスコはセキュリティアドバイザリで脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

影響を受けるアプリケーションは管理対象デバイスから提示されるSSL/TLS証明書またはSSH公開キーを検証しないため、攻撃者は脆弱なシステムと同じIPアドレスを持つシステムを設定し、接続が正当なデバイスではなく偽装デバイスに誤って行われることを望む可能性があります。攻撃者が認証クレデンシャルを取得したり、誤解を招く情報を送信したりすることが困難です。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsf95930および CSCsg78595に対処するためのセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。 cisco-sa-20070118-certs

脆弱性のある製品

次のシスコ製品に脆弱性が存在します。

バージョン4.2.3より前のCisco Security Monitoring, Analysis and Response System(MARS)

バージョン5.2(2.1)より前のCisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)システムの管理者は、スタンドアロンのASDM Launcherではなく、Webブラウザを使用してASDMサービスを起動することを推奨します。

接続が必要なシステムへの接続を制限するために、影響を受けるシステムと管理対象システムの両方でIPベースのACLを設定することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CS-MARS4.2.3(2403)のSoftware CenterからCisco Security Monitoring, Analysis and Response System(CS-MARS4.2.3)のアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

Ciscoでは、1月22日にAdaptive Security Device Manager(ASDM)のアップデートをリリースする予定です。ASDM 5.2(2.1)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070118-CVE-2007-0397

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年1月18日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。