Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070105-CVE-2006-4098

初公開日 : 2007-01-05 23:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-4098

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control Server for WindowsおよびCisco Secure Access Control Server Solution Engineには、認証されたリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こしたり、任意のコードを実行したりすることを可能にする脆弱性が存在します。

この脆弱性は、CSRadiusサービスでの不十分な入力検証に起因します。  認証されたリモート攻撃者は、バッファオーバーフローを引き起こすように設計された悪意のあるRADIUSアカウンティング要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  これにより、攻撃者がこのサービスをクラッシュさせたり、SYSTEM権限で任意のコードを実行したりする可能性があります。

シスコはセキュリティアドバイザリをリリースし、更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、リモート攻撃者がRADIUSシークレットキーにアクセスできる必要があります。  これにより、潜在的な攻撃者のプールが減少します。  この不正利用により、攻撃者はCSRadiusサービスの権限を使用して任意のコードを実行できる可能性があります。  これは、CSAuthモジュールと、認証および許可サービスを要求するデバイスとの間の通信を提供するために使用されるサービスです。

攻撃者がCSRadiusサービスをクラッシュすると、すべてのRADIUS認証、許可、およびアカウンティング処理が機能しなくなります。  ただし、TACACS+処理は引き続き機能します。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCse18278に対処するためのセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。 cisco-sa-20070105-csacs

脆弱性のある製品

次のシスコ製品を実行しているシステムには脆弱性が存在します。

- Cisco Secure Access Control Server for Windows 3.1および3.2

- 3.3.4ビルド12より前のCisco Secure Access Control Server for Windows

- 4.0.1ビルド27より前のCisco Secure Access Control Server for Windows

- Cisco Secure Access Control Server(ACS)Solution Engine 3.1および3.2

- 3.3.4ビルド12より前のCisco Secure Access Control Server(ACS)ソリューションエンジン

- 4.0.1ビルド27より前のCisco Secure Access Control Serverソリューションエンジン

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

ACLを実装して、影響を受けるシステムへのアクセスを制限することをお勧めします。

疑わしいアクティビティの兆候がないか、該当システムを監視することをお勧めします。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070105-CVE-2006-4098

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年1月5日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。