Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20070105-CVE-2006-4097

初公開日 : 2007-01-05 23:22

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 3.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-4097

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control Server for WindowsおよびCisco Secure Access Control Server Solution Engineには、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、不正なRADIUSアクセス要求メッセージの処理が不十分であることに起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、巧妙に細工されたRADIUSアクセス要求ネットワークパケットを該当システムに送信し、CSRadiusプロセスをクラッシュさせることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  これにより、システムは以降のRADIUS Authentication, Authorization, and Accounting（AAA；認証、認可、アカウンティング）要求に応答しなくなります。

シスコは、この脆弱性をセキュリティアドバイザリで確認し、修正するための更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は特別な認証クレデンシャルを必要とせず、共有RADIUSキーへのアクセスも必要としません。  エクスプロイトを実行するには、攻撃者は巧妙に細工されたネットワーク要求を該当システムに送信する必要があります。  この場合、攻撃者は信頼できる内部ネットワークにアクセスするか、ワイヤレスアクセスの範囲内にいる必要があります。  不正利用された場合、攻撃者はRADIUSシステムを応答不能にし、許可されたユーザに対する認証サービスを拒否する可能性があります。  ただし、TACACS+機能は引き続き動作します。

この脆弱性のエクスプロイト可能性を証明する機能エクスプロイトコードは、ベンダーによって報告されますが、一般には入手できません。  しかし、不正利用の実行可能性が証明されているため、攻撃者はエクスプロイトコードを開発する可能性が高い可能性があります。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCse18250に関するセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。Cisco SA-20070105-csacs

脆弱性のある製品

次のシスコ製品を実行しているシステムには脆弱性が存在します。

- Cisco Secure Access Control Server for Windows 3.1および3.2

- 3.3.3ビルド11より前のCisco Secure Access Control Server for Windows

- 4.0.1ビルド27より前のCisco Secure Access Control Server for Windows

- Cisco Secure Access Control Server(ACS)Solution Engine 3.1および3.2

- 3.3.3ビルド11より前のCisco Secure Access Control Server(ACS)ソリューションエンジン

- 4.0.1ビルド27より前のCisco Secure Access Control Serverソリューションエンジン

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なソフトウェアアップデートを適用することを推奨します。

管理者は、該当システムが提供する有線および無線ネットワークへの物理的なアクセスを保護することをお勧めします。

システムが悪用される兆候を監視することを推奨します。

サービスに障害が発生した場合に再起動するように、影響を受けるサービスを設定することをお勧めします。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20070105-CVE-2006-4097

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2007年1月5日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。