severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20060712-ips

初公開日 : 2006-07-12 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-3596

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Intrusion Prevention System(IPS)ソフトウェアバージョン5.1は、不正なパケットによって引き起こされるサービス拒否状態に対して脆弱です。この状態では、リモートまたはコンソール経由でIPSデバイスにアクセスできず、パケットの処理が失敗する可能性があります。IPSデバイスを回復するには、電源をリセットする必要があります。この脆弱性に対する回避策はありません。

シスコでは、該当するお客様用に、この脆弱性に対応する無償ソフトウェアを提供しております。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060712-ips で公開されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

IPSソフトウェアバージョン5.1(1)、5.1(1a)、5.1(1b)、5.1(1c)、5.1(1d)、5.1(1e)、または5.1(p1)を実行しているCisco侵入防御システム(IPS)42xxアプライアンス。

IPSソフトウェアバージョン5.1(1a)、5.1(1b)、5.1(1c)、5.1(1d)、および5.1(1e)は、さまざまなインストール問題を解決するために作成された5.1(1)の再パッケージバージョンです。すべての5.1(1)パッチバージョンは、インストールされたバージョンとして5.1(1)を報告します。

注：IPSソフトウェアバージョン5.0より前に出荷され、IPSではなくIDSで始まるモデル番号を持つIDS/IPSアプライアンスもあります。

次の42xxアプライアンスが影響を受ける可能性があります。

- IDS-4235

- IPS-4240

- IDS-4250-SX

- IDS-4250-TX

- IDS-4250-XL（XLアクセラレータカード搭載の4250）

- IPS-4255

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Intrusion Detection Systems(IDS)ソフトウェアバージョン4.xまたはIPSバージョン5.0(x)を実行しているすべてのデバイス。

さらに、次のデバイスは、IPSソフトウェアバージョン5.1(1)、5.1(1a)、5.1(1b)、5.1(1c)、5.1(1d)、5.1(1e)、または5.1(1p1)を実行している場合でも脆弱ではありません。

- NM-CIDS

- IDSM-2

- ASA-SSM-AIP-10

- ASA-SSM-AIP-20

- IDS-4210

- IDS-4215

次のデバイスはIPSソフトウェアバージョン5.1をサポートしておらず、脆弱ではありません。

- IDS-4220

- IDS-4230

IPSデバイスを実行しているソフトウェアのバージョンを確認するには、SSHクライアントを使用してIPSデバイスにログインし、コマンドshow versionを発行します。

sensor#show version

Application Partition: Cisco Intrusion

Prevention System, Version 5.1(1p1)S215.0

詳細

Cisco侵入防御システム(IPS)は、ネットワークベースの脅威防御サービスを提供するネットワークセキュリティデバイスファミリです。特定のIPSデバイスのセンシングインターフェイスで受信されたパケットの処理に使用されるIntelベースのギガビットネットワークアダプタ用のカスタムデバイスドライバには、脆弱性が存在します。センシングインターフェイスとして使用するように設定されたIntelベースのギガビットネットワークアダプタで不正なIPパケットを受信すると、IPSデバイスでカーネルパニックが発生する可能性があります。該当するIPSデバイスは、パケットの処理、アラートの生成、ロギングなどの自動化アクションの実行を停止し、リモートまたはコンソール経由でアクセスできなくなります。

インラインデバイスとして導入すると、IPSはインターフェイス間のパケット転送も停止し、ネットワークの停止を引き起こす可能性があります。自動バイパス機能を使用するように設定されたIPSデバイスも、パケットの転送に失敗します。攻撃者は、この脆弱性を使用して、悪意のあるアクティビティを隠すためにIPSデバイスを無効にする可能性があります。この脆弱性は、センシングインターフェイスとしてIntelベースのギガビットネットワークアダプタを使用するように設定された特定のIPSデバイスにのみ影響します。Intelベースのギガビットネットワークアダプタを管理インターフェイスとして使用するように設定されたIPSデバイスは、この脆弱性の影響を受けません。IPSデバイスを回復するには、電源をリセットする必要があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsd36590(登録ユーザ専用)に記載されています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この問題は、http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/ips5(登録ユーザ専用)からダウンロードできるIPSバージョン5.1(2)で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060712-ips

改訂履歴

リビジョン 1.0

2006年7月12日1600 UTC(GMT)

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。