severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20060419-xr

初公開日 : 2006-04-19 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS® XRには、複数のマルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)関連の脆弱性が存在します。これらの脆弱性の影響を受けるのは、Cisco IOS XRを実行し、MPLSが設定されているシステムだけです。

不正利用に成功すると、Cisco Carrier Routing System 1(CRS-1)のモジュラサービスカード(MSC)またはCisco 12000シリーズルータのラインカード(LC)がリロードし、スイッチドトラフィックに影響を与える可能性があります。

シスコでは、該当するお客様用に、この脆弱性に対応する無償ソフトウェアを提供しております。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060419-xr で公開されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco IOS XRを実行し、MPLSが設定されているシステムだけです。

Cisco IOS XRを実行し、MPLSが設定されているシステムは、show mpls interfacesコマンドで識別できます。MPLS用に設定されたCRS-1に対するこのコマンドの出力例を次に示します。

RP/0/RP1/CPU0:crs1#show mpls interfaces

Interface                  LDP      Tunnel   Enabled

-------------------------- -------- -------- --------

POS0/2/0/0                 Yes      Yes      Yes

POS0/2/0/1                 No       Yes      Yes

POS0/2/0/2                 Yes      No       Yes

POS0/2/0/3                 Yes      Yes      Yes

GigabitEthernet0/3/1/0     Yes      No       Yes

GigabitEthernet0/3/1/3     Yes      No       Yes

POS0/3/0/1                 Yes      Yes      Yes

TenGigE0/6/0/0             Yes      No       Yes

RP/0/RP1/CPU0:crs#

上記の出力では、Enabledというラベルが付いた4番目の列がMPLS対応インターフェイスを示しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS XRは、CRS-1またはCisco 12000シリーズルータでのみ動作します。Cisco IOSが稼働するシステムを含め、その他のシスコ製品は影響を受けません。

詳細

Cisco IOS XRソフトウェアは、マイクロカーネルベースの分散オペレーティングシステムインフラストラクチャを使用するCisco IOSソフトウェアファミリのメンバーです。Cisco IOS XRは、Cisco CRS-1とCisco 12000シリーズルータの両方で動作します。

Cisco IOS XRの詳細については、次のURLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5845/index.html

モジュラサービスカード(MSC)。ラインカードとも呼ばれ、Cisco CRS-1のレイヤ3フォワーディングエンジンです。MSCは、レイヤ1およびレイヤ2サービスを提供する物理層インターフェイスモジュール(PLIM)とペアになっています。

Cisco CRS-1アーキテクチャの詳細については、次のURLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5763/index.html

Cisco CRS-1または12000シリーズシステムによってスイッチングされる特定のMPLSパケットは、NetIOプロセスを再起動します。NetIOプロセスが何度か連続して再起動されると、ラインカードがリロードし、そのラインカードでスイッチングされているトラフィックに対してサービス拒否(DoS)状態が発生します。

MPLSパケットはMPLSネットワークを介して転送されます。したがって、この脆弱性を引き起こす可能性のあるパケットは、MPLSネットワーク内にあるリモートシステムから送信される可能性があります。このようなパケットは、MPLSが設定されていないインターフェイスでは受信できません。

この脆弱性は、次のCisco Bug IDで対処されています。

- CSCsd15970（登録ユーザ専用）：特定のMPLSパケットの受信時のMSCクラッシュ

この不具合はCRS-1だけに影響し、Cisco IOS XRを実行しているCisco 12000シリーズルータには影響しません。

- CSCsd55531（登録ユーザ専用）:MPLSパケット処理の問題

この不具合はCRS-1だけに影響し、Cisco IOS XRを実行しているCisco 12000シリーズルータには影響しません。

- CSCsc77475（登録ユーザ専用）：特定のMPLSパケットを受信するとラインカードがクラッシュする

この不具合は、Cisco IOS XRを実行しているCRS-1およびCisco 12000シリーズルータの両方に影響します。

回避策

これらの脆弱性の影響を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

Cisco IOS XR のバージョン

SMU ID

3.2.0

AA01447

3.2.1

AA01446

3.2.2

AA01448

3.2.3 CRS-1の場合

AA01444

PRP用3.2.3

AA01451

3.2.4

AA01449

3.2.50

AA01450

3.3

Cisco IOS XR 3.3には脆弱性はありません

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、お客様からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060419-xr

改訂履歴

リビジョン 1.0

2006年4月19日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。