severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20060405-css

初公開日 : 2006-04-05 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-1631

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Hyper Text Transfer Protocol（HTTP；ハイパーテキスト転送プロトコル）圧縮用に設定されたCisco CSS 11500シリーズコンテンツサービススイッチは、有効ではあるが古い、または特別に巧妙に細工されたHTTP要求を処理する際のDenial of Service(DoS)攻撃に対して脆弱です。

シスコでは、該当するお客様用に、この脆弱性に対応する無償ソフトウェアを提供しております。回避策は、HTTP圧縮を無効にすることです。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060405-css で公開されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

HTTP圧縮用に設定されたCisco CSS 11500シリーズコンテンツサービススイッチには脆弱性が存在します。

HTTP圧縮用に設定されたCisco CSS11500には、show running-configコマンドを発行すると表示される次のような設定があります。

service compression_service_name

....

....

compress enable

....

....

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

HTTP圧縮用に設定されていないCisco CSS 11500シリーズコンテンツサービススイッチには脆弱性はありません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco CSS 11500コンテンツサービススイッチは、データセンターに堅牢でスケーラブルなネットワークサービス（レイヤ4 ～ 7）を提供するように設計されたロードバランシングデバイスです。Cisco CSS 11500は、プロトコルヘッダーの分析を実行し、設定可能なポリシーに基づいて適切なリソースに要求を送信します。圧縮モジュールを使用すると、Cisco CSS 11500はHTTPクライアントトラフィックを圧縮できます。

CSS 11500スイッチでのHTTP圧縮の詳細については、次のURLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/css11500series/v8.10/configuration/ssl/guide/Compress.html

HTTP圧縮が有効なCisco CSS 11500は、有効ではあるが古い、または特別に巧妙に細工されたHTTP要求を受信した後でリロードする可能性があります。

HTTP圧縮が使用されていない、または無効になっているCisco CSS 11500スイッチは、この脆弱性の影響を受けません。

この脆弱性は、次のCisco Bug IDに記載されています。

- CSCek24160(登録ユーザ専用)：ソフトウェア圧縮使用時のCSSコア。

回避策

回避策は、HTTP圧縮を無効にすることです。これは、compress disableコマンドを使用して実行できます。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この問題は、CSSソフトウェアのバージョン8.10.1.6で修正されています。修正済みソフトウェアは、次のURLからダウンロードできます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/css11500-maint?psrtdcat20e2

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、お客様からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060405-css

改訂履歴

リビジョン 1.0

2006年4月5日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。