Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4776

初公開日 : 2006-09-13 19:34

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-4776

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSには、認証されたリモートの攻撃者が任意のコードを実行することを可能にする脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco IOSのVTP機能による不適切な入力検証に起因します。認証されたリモート攻撃者が、悪意のあるVTP要約アドバタイズメントを該当システムに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この操作により、バッファオーバーフロー、該当システムのリセット、または攻撃者による任意のコードの実行が可能になる可能性があります。

シスコは、セキュリティ応答でこの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はターゲットシステムのドメインに一致するドメインを指定するVTP要約アドバタイズメントパケットを作成できる必要があります。この情報は、外部の攻撃者が判断するのが難しい場合があります。さらに、攻撃者は、トランクが有効なポート上のターゲットシステムに到達するようにパケットを送信する必要があります。

標準的に推奨される方法は、VTPドメインパスワードを設定することであるため、攻撃者はこの脆弱性を不正利用するためにこのパスワードを知っているか推測する必要があります。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsd34855およびCSCei54611 に対応するセキュリティレスポンスを次のリンクでリリースしました。cisco-sr-20060913-vtp

脆弱性のある製品

サーバまたはクライアントとしてVTP動作モードを持つCisco IOSデバイスには脆弱性が存在します。

該当するIOS製品の完全なリストは、CSCsd34855およびCSCei54611の登録ユーザ向けに提供されています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

VTPドメインにパスワードを設定することを推奨します。

影響を受けるデバイスへのアクセスを制限することを推奨します。

疑わしいアクティビティの兆候がないか、該当システムを監視することをお勧めします。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4776

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2006年9月13日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。