Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4775

初公開日 : 2006-09-13 20:09

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 2.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-4775

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSおよびCisco Catalyst OSにはインテジャーオーバーフローの脆弱性があり、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスの設定変更の処理を停止させ、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、統計情報カウンタ内の整数オーバーフローエラーが原因で発生します。  認証されたリモート攻撃者は、スプーフィングされたVTP要約パケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。これにより、VTP統計情報パラメータが負の数にラップされます。  この状態により、影響を受けるデバイスがそれ以上の設定変更を処理できなくなる可能性があります。  状況によっては、これによりデバイスがそれ以上の要求に応答できなくなり、DoS状態になる可能性があります。

シスコは、この脆弱性をセキュリティ応答で確認し、修正するための更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がローカルネットワークにアクセスして悪意のある要求をスプーフィングする必要があります。  また、VTPドメイン内で認証パスワードを使用するVTP設定では、攻撃者がドメインパスワードを知っている必要があり、この脆弱性を不正利用できます。  この脆弱性の影響を受けるのは、有効なVTP設定を持つデバイスだけです。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCse40078（登録ユーザ）および CSCse47765（登録ユーザ）に関するセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。 Cisco-SR-20060913-vtp

脆弱性のある製品

有効なVTPドメインが設定されているCisco IOSソフトウェアまたはCisco Catalyst OSソフトウェアを実行しているデバイスには、脆弱性が存在します。

8.6(.039)または8.5(5.4)よりも前のCisco Catalyst OS(CatOS)ソフトウェアバージョンが影響を受けます。

該当する製品の完全なリストは、登録ユーザ向けに次のリンクで入手できます。Cisco

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なソフトウェアアップデートを適用することを推奨します。

管理者は、VTPドメインでパスワードを設定することを推奨します。

影響を受けるデバイスへのアクセスを制限することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4775

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2006年9月13日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。