Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4774

初公開日 : 2006-09-13 20:38

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 3.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2006-4774

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSにはVLAN Trunking Protocol(VTP)の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco IOSソフトウェアの複数のバージョンのVTP機能が、ローカルネットワークから送信された不正なパケットを適切に処理できないことに起因します。  ローカルネットワークセグメントに存在する攻撃者は、巧妙に細工された要約パケットを介してこの脆弱性を不正利用し、DoS状態を引き起こす可能性があります。

シスコは、この脆弱性をセキュリティアドバイザリで確認し、修正するための更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者がローカルネットワークセグメントに常駐し、巧妙に細工された要約パケットをVTPをサポートするデバイスに送信する必要があります。  デバイスは、VTP用にクライアントまたはサーバとして設定する必要があります。  また、トランクが有効なポートでパケットを受信する必要があります。  VTPドメインパスワードが設定されたスイッチは、引き続き影響を受けます。

パケットを受信したスイッチは、ソフトウェアリセットの前に、プロセスVLAN ManagerのウォッチドッグタイムアウトまたはCPUホグに関するsyslogメッセージを生成します。  この脆弱性が悪用されると、デバイスがリブートするまでDoS状態が発生しません。  攻撃が繰り返されると、長時間にわたるDoS状態が発生する可能性があります。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCsd52629（登録ユーザ）およびCSCsd34759（登録ユーザ）に関するセキュリティレスポンスを次のリンクでリリースしました。cisco-sr-20060913-vtp

脆弱性のある製品

VTP動作モードがサーバまたはクライアントであるCisco IOSデバイスには脆弱性が存在します。

該当するIOS製品の完全なリストは、登録ユーザ向けに次のリンクで入手できます。Cisco

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なソフトウェアアップデートを適用することを推奨します。

影響を受けるデバイスへのアクセスを制限することを推奨します。

強力なファイアウォールの実装により、ローカルエリアネットワークを外部からの攻撃から保護することが推奨されます。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20060913-CVE-2006-4774

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2006年9月13日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。