severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20041215-guard

初公開日 : 2004-12-15 19:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detectorソフトウェアには、管理アカウント用のデフォルトパスワードが含まれています。このパスワードは、Cisco GuardおよびTraffic Anomaly DetectorのDistributed Denial of Service(DDoS)緩和アプライアンスで使用されるソフトウェアのインストール中に、ユーザの介入なしに設定されます。このパスワードは、製品のすべてのインストールで同じです。

Cisco GuardおよびTraffic Anomaly Detectorのソフトウェアバージョン3.0以前は、この脆弱性の影響を受けます。バージョン3.1以降のソフトウェアを実行しているお客様は該当しません。デバイスのリブートを必要としない回避策など、使用可能な回避策があります。シスコでは、この問題に対処する無償ソフトウェアを提供しています。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCeg12167(登録ユーザ専用)およびCSCeg12188(登録ユーザ専用)に記載されています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20041215-guardで入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

バージョン3.1より前のCisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detector用ソフトウェアのすべてのバージョンが、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detector DDoS緩和アプライアンスで実行されているソフトウェアバージョンを確認するには、次の3つの方法があります。

- 仮想端末またはローカルシリアルコンソール接続

- リモートセキュアシェル(SSH)接続

- リモートセキュアWebセッション

次に、各方法の例を示します。特定の環境とネットワーク設定に適用する方法を選択する必要があります。

1. ローカル・シリアル・コンソールからソフトウェアのバージョン番号を確認するには、シリアル・ケーブルとターミナル・エミュレーション・プログラムを使用してアプライアンスに接続します。接続が完了したら、端末のEnterキーを押します。Guard and Traffic Anomaly Detectorがデバイスで実行されているソフトウェアのバージョンを表示します（ログインする必要はありません）。

Cisco Guard Version 3.1(0.12)

GUARD login:
この例では、Cisco Guardはソフトウェアバージョン3.1を実行しています。

仮想端末の場合、手順は同じですが、シリアル・ケーブルや端末エミュレーション・プログラムは必要ありません（標準のキーボードとモニターはアプライアンスに直接接続されます）。

2. SSHセッションを介してソフトウェアバージョン番号を取得するには、SSHクライアントを使用してCisco GuardまたはCisco Traffic Anomaly Detector(TIA)にログインし、show versionコマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドを発行します。次の例は、Cisco Traffic Anomaly Detectorとのインタラクションを示しています。

prompt$ ssh admin@detector.example.com

admin@detector.example.com's password:

Last login: Wed Nov 24 22:45:53 on ttyS0

admin@DETECTOR#show version

Copyright (c) 2000-2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Software License Agreement

[...]

Cisco Anomaly Detector

Release: 3.1(0.12)

Date:    2004/10/27 19:58:14

DETECTOR uptime is 3 weeks, 3 days, 17 hours, 53 minutes

System Serial Number:  XXXXXXX

Contact Information:

Cisco Systems Inc.

riverhead-support@cisco.com

admin@DETECTOR#
この例では、Cisco Traffic Anomaly Detectorはソフトウェアバージョン3.1を実行しています。

3. Cisco GuardとCisco Traffic Anomaly DetectorがセキュアなWebインターフェイスで実行しているソフトウェアバージョンを取得するには、WebブラウザでURL リンクをクリックします。 https://<GuardまたはDetectorのIPアドレス>/を開いてログインし、ブラウザウィンドウの右上にある[About]

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

これらの特定のデフォルトアカウント/パスワードを作成する他のシスコ製品は、現在確認されていません。

詳細

Cisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detectorは、分散型サービス拒否(DDoS)攻撃を軽減するアプライアンスです。DDoS攻撃の可能性を検出し、正当なトラフィックのフローに影響を与えずに、監視対象のネットワーク宛ての攻撃トラフィックを迂回させます。

Cisco GuardアプライアンスとCisco Anomaly Traffic Detectorアプライアンスはどちらも、仮想端末（アプライアンスに直接接続された標準のキーボードとモニタ）、ローカルシリアルコンソール、リモートSSH接続、および/またはリモートのセキュアWebセッションを介して管理できます。管理タスクとトラブルシューティングタスクの大部分は、ほとんどのシスコ製品と同様のCLIインターフェイスを介して実行されますが、標準CLIでカバーされない特定の管理タスクとトラブルシューティングタスクを実行できるように、特別な管理アカウントが用意されています。管理アカウントのユーザ名は、Unixオペレーティングシステムのスーパーユーザと同様に、rootです。

このアカウントのデフォルトパスワードは、3.1より前のすべてのバージョンのCisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detectorのすべてのインストールで同じです。このデフォルトパスワードは、パスワードのセキュリティ上のベストプラクティスに従って、文字、数字、および記号の組み合わせで構成されますが、セキュリティを強化するためにこのパスワードを変更することを推奨します。

ここで説明する脆弱性は、Cisco GuardのCisco Bug ID CSCeg12167(登録ユーザ専用)およびCisco Traffic Anomaly DetectorのCisco Bug ID CSCeg12188(登録ユーザ専用)に記載されています。

回避策

このドキュメントで説明されている脆弱性は、該当するCisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detector DDoS緩和アプライアンスにログインし、管理rootアカウントのデフォルトパスワードをユーザが選択した強力なパスワードに変更することで、完全に排除できます。

デフォルトのパスワードを変更するには、rootユーザとしてログインした後にpasswdコマンドを実行する必要があります。次のインタラクションは、SSH経由で実行されるCisco Traffic Anomaly Detectorのパスワード変更ダイアログの例を示しています。

prompt$ ssh root@detector.example.com

root@detector.example.com's password:

Last login: Tue Nov 23 15:48:13 on ttyS0

[root@DETECTOR root]# passwd

Changing password for user root.

New password: <new password typed in here>

Retype new password: <new password typed in here>

passwd: all authentication tokens updated successfully.

この手順を実行するには、デフォルトのパスワードが必要です。このパスワードを取得するには、Cisco TACに連絡する必要があります。資格が確認されるので、製品のシリアル番号を入手し、この通知のURLを入力してください。

デフォルトパスワードを変更した後、Cisco GuardおよびTraffic Anomaly Detectorはデフォルトパスワードを使用したrootログインを受け付けません。

新しいパスワードを有効にするためにリブートする必要はないので、ネットワークの動作が中断されることはありません。

該当するお客様がデフォルトのパスワードを取得するためにシスコに連絡することを望まない場合は、パスワード回復手順を実行して管理アカウントのパスワードを変更できます。この手順は、次の場所で説明されています。

http://cisco.com/en/US/products/ps5887/products_password_recovery09186a008037942b.shtml

セキュリティのベストプラクティスとして、管理者が設定した特定のIPネットワークへのSSHおよびWebベースの管理サービスへの接続を制限するアクセス制御機能を利用することをお勧めします。この機能を有効にする方法の詳細については、使用しているCisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detectorのドキュメント、特にpermit wbmおよびpermit sshコマンドを参照してください。これらのアクセス制御メカニズムを適切に配備すると、前述のようにデフォルトパスワードを変更しても脆弱性を完全に排除できない場合に、脆弱性を軽減できる可能性があります。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを必要としない回避策もありますが、シスコはこのドキュメントで説明されている脆弱性に対処する無償ソフトウェアを提供しています。

Cisco GuardおよびCisco Traffic Anomaly Detectorソフトウェアのバージョン3.1以降では、新規インストールの後、または以前のバージョンからのアップグレードの後に、管理者のrootアカウントのデフォルトパスワードが設定されません。これは、バージョン3.1以降では、インストール/アップグレード手順でユーザが管理アカウントのパスワードを選択する必要があるためです。

注：バージョン3.1へのアップグレード手順は、アウトオブバンドインターフェイスからのみ実行できます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisories_listing.htmlおよび後続のアドバイザリも参照して、問題の発生の可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報が明確でない場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡して支援を求めてください。

該当するお客様がソフトウェアをアップグレードできない場合は、「回避策」セクションに記載されている回避策を使用して、この脆弱性を完全に排除できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、内部コード監査中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20041215-guard

改訂履歴

リビジョン 1.0

2004年12月15日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。