severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20041202-cnr

初公開日 : 2004-12-02 16:00

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2004-1164

CVE-2004-1163

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Windows Serverプラットフォーム用のCisco CNS Network Registrar Domain Name Service(CNDNS)/Dynamic Host Configuration Protocol(DNS/DHCP)サーバは、特定の巧妙に細工されたパケットシーケンスがサーバに送信される際にサービス拒否(DoS)攻撃を受ける危険性があります。シスコは、この脆弱性に対応する無償ソフトウェアを、該当するお客様すべてに提供しています。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCeg27625およびCSCeg27614に記載されています。

このアドバイザリは https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20041202-cnr に掲載されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

Windows NTサーバおよびWindows 2000用のCisco CNS Network Registrar

このアドバイザリCSCeg27625およびCSCeg27614では、2つの問題について説明しています。Cisco CNS Network Registrarバージョン6.0 ～ 6.1.1.3は、CSCeg27625の影響を受けます。ただし、バージョン6.1.1.3以前のすべてのバージョンもCSCeg27614の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のCisco Network Registrar製品は、このアドバイザリに記載されている問題の影響を受けません。

- Cisco Network Registrar for Unix

- Cisco Network Registrar for Linux

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco CNS Network Registrarは、Windows NTサーバおよびWindows 2000サーバにインストールされたDNSおよびDHCPサーバです。2つの異なる脆弱性が不正利用されると、システムの安定性または可用性に影響を与える可能性があります。次に、これらの問題について詳しく説明します。

- CSCeg27625：リモートユーザが特定のパケットシーケンスを送信した後に接続を終了すると、Cisco CNS Network Registrar(CNR)のCCM(Central Configuration Management)サーバがシステムCPUの約100 %を消費する場合があります。この状態を解消するには、サーバエージェントを再起動する必要があります。

- CSCeg27614:Cisco CNS Network Registrarのロックマネージャプロセスは、システムが予期しないパケットシーケンスを受信するとクラッシュすることがあります。これにより、CCMサーバにも障害が発生します。通常の操作を再開するには、サーバエージェントを再起動する必要があります。

これらの問題は、Cisco IOS DHCPの実装に関する最近のCiscoセキュリティアドバイザリとは無関係です。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20041110-dhcpこれらの問題は、DNSに関する最近のUNIRASアドバイザリとも無関係です。

回避策

これらの脆弱性は、ルータやファイアウォールなどの隣接するネットワークデバイスにアクセスリストを配置して、CCMポートを含むすべての上位または一時的なポート番号への着信接続をブロックすることで軽減できます。

Cisco CNS Network Registrarへのリモートアクセスが必要な場合は、アクセスコントロールリストで信頼できるホストを明示的に許可し、他のすべての接続試行をブロックすることをお勧めします。リモート接続のCLIポートはtcp 2785およびtcp 2786で、CCMのデフォルトのポート番号はtcp1234です。このポート番号は、別のポート番号に設定することもできます。信頼できるIPアドレスからこれらのポートへの選択的なアクセスを許可するアクセスリストを使用すると、この脆弱性を軽減できます。

回避策の効果は、製品の組み合わせ、ネットワークトポロジ、トラフィックの動作、組織のミッションなど、お客様の状況によって異なります。該当する製品とリリースは多岐に渡るので、サービス プロバイダーやサポート機関に連絡し、ネットワーク内で使用するのに最も適した回避策を確認してから、実際に配備することを推奨いたします。

修正済みソフトウェア

この2つの問題は、6.1.1.4パッチリリースで修正されています。リリースは、CCOのhttp://www.cisco.com/pcgi-bin/Software/Tablebuild/tablebuild.pl/nr-evalから登録ユーザにダウンロードできます。

Cisco Network Registrar 5.5バージョンをご使用のお客様は、パッチ適用済みの6.1.1.4リリースをCCOから入手する前に、Cisco CNS Network Registrar 6.1.1.xリリースの新しいライセンスキーをリクエストする必要があります。バージョン5.5のライセンスキーは、Cisco CNS Network Registrar 6.0または6.1のソフトウェアリリースと互換性がありません。新しいライセンスキーを要求するには、バージョン5.5からバージョン6.1ソフトウェアにアップグレードする場合は、cnr-psirt-update@cisco.comに電子メールメッセージを送信し、メッセージの本文に「CNR PSIRT upgrade for Windows request」を示す行とともに、顧客名、住所、連絡先名、および既存のバージョン5.5ライセンスキー文字列を入力する必要があります。新しいライセンスキーが電子メールで依頼者に送信され、新しいライセンスキーを使用して、パッチが適用された6.1.1.4リリースをインストールしてアップグレードできるようになります。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisories_listing.htmlおよび後続のアドバイザリも参照して、問題の発生の可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報が明確でない場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡して支援を求めてください。TAC の連絡先は次のとおりです。

- +1 800 553 2447（北米内からのフリー ダイヤル）

- +1 408 526 7209（全世界からの有料通話）

- 電子メール：tac@cisco.com

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性の発見と文書化は、Qualys Security Research Teamによって行われました。Qualys Security Research Teamの詳細については、次のWebサイトを参照してください。http://www.qualys.com

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20041202-cnr

改訂履歴

リビジョン 1.1

2004年12月7日

ポート番号2875 ～ 2785および2876 ～ 2786の「回避策」セクションで転置された数字を修正。

リビジョン 1.0

2004年12月2日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。