severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20040407-username

初公開日 : 2004-04-07 16:00

バージョン 1.4 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

CVE-2004-0391

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

デフォルトユーザ名/パスワード ペアは Wireless LAN Solution Engine （WLSE）および Hosting Solution Engine （HSE） ソフトウェアのすべてのリリースにあります。 このユーザ名を使用してログオンするユーザはデバイスの完全な制御があります。 このユーザ名は無効である場合もありません。 回避策はありません。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20040407-username で利用できます。

該当製品

修正済みソフトウェア

脆弱性を含む製品は次のとおりです。

- WLSE のための該当するソフトウェア リリースは 2.0、2.0.2 および 2.5 です。

- HSE のための該当するソフトウェア リリースは 1.7、1.7.1、1.7.2 および 1.7.3 です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.4

2004-April-12

修正済みソフトウェア取得のセクションの下の Cisco.com ダウンロードのための固定 URL。

リビジョン 1.3

2004-April-08

更新済ソフトウェア バージョン および 修正 セクション。

リビジョン 1.2

2004-April-08

ソフトウェア バージョン および 修正 セクションに WLSE 1105 を含めるためにアップデートされる。

リビジョン 1.1

2004-April-07

修正済みソフトウェア取得のセクションの修正。

リビジョン 1.0

2004-April-07

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。