severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20040329-ata-password-disclosure

初公開日 : 2004-03-29 01:00

バージョン 1.2 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ATA 186 アナログ電話アダプタはその受話器とイーサネット間のアダプタ IPベース テレフォニーネットワークが付いているインターフェイス規則的なアナログ式電話です。 アダプタは IP 電話に従来の電話を回します。

ATA-186 は認証がつまらなく避けられる Webベース の 設定 インターフェイスを与えられます。 巧妙に細工された HTTP ポスト要求を使用するデバイスの設定はパスワードのようなブラウザ暴露構成情報に戻ります。

この表記は http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20040329-ata-password-disclosure で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

影響を受けた製品は Cisco ATA 186 Analog Telephone Adapter です。 ビルド 020514a の前のすべてのリリースは影響を受けています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.2

2004 行進 29

ソフトウェア バージョン および 修正 表のソフトウェア修正プログラムへの追加された直接接続。

リビジョン 1.1

2002-July-31

中間から最終にステータスを変更して下さい

リビジョン 1.0

2002-May-23

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。