severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20031210-ACNS-auth

初公開日 : 2003-12-10 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

過度に長いパスワードを入力すると、脆弱なデバイスで任意のコードを実行できる可能性があります。この脆弱性は、4.2.11および5.0.5より前のACNSソフトウェアリリースを実行しているすべてのデバイスおよびハードウェアモジュールに影響を与えます。回避策は、CE GUIサーバを無効にすることです。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20031210-ACNS-authで入手できます。

該当製品

脆弱性のある製品

4.2.11または5.0.5より前のACNSソフトウェアバージョンを実行しているすべてのシスコ製品が影響を受けます。ACNSをサポートするハードウェアモデルは次のとおりです。

- Content Routers 4400シリーズ

- Content Distribution Manager 4600シリーズ

- Content Engine 500および7300シリーズ

- Ciscoルータ2600、3600、および3700シリーズ用Content Engineモジュール

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

ACNSバージョン5.1はこれらの脆弱性の影響を受けません

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

過度に長いパスワードを提供することにより、認証モジュールでバッファオーバーフローを引き起こすことが可能です。これにより、攻撃者が該当デバイスで任意のコードを実行できる可能性があります。

この脆弱性には、Cisco Bug ID CSCeb25596(登録ユーザ専用)とCSCeb27087(登録ユーザ専用)が割り当てられています。

回避策

回避策は、次のコマンドを使用してCE GUIサーバを無効にすることです。

no gui-server enable

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、ACNSの4.2.11および5.0.5リリースで修正されています。

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20031210-ACNS-auth

改訂履歴

リビジョン 1.0

2003年12月10日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。