severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20030424-catos

初公開日 : 2003-04-24 08:00

バージョン 1.4 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Catalystソフトウェアでは、7.5(1)リリースでイネーブルモードへの不正アクセスが許可されます。最初のアクセスが許可されると、パスワードなしで上位レベルの「イネーブル」モードのアクセスを取得できます。この問題は、バージョン7.6(1)で解決されています。脆弱性のあるリリースをご使用のお客様は、できるだけ早くアップグレードを行うことが推奨されます。

この問題は、Cisco Bug ID CSCea42030に記載されています。

このアドバイザリは、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20030424-catos で公開されています。

該当製品

Catalyst OSソフトウェアバージョン7.5(1)を搭載したCisco Catalyst 4000、6000、および6500のすべてのユーザのみ。

Cisco Catalyst OS(CatOS)ソフトウェアのその他のリリースは、この脆弱性の影響を受けません。また、Cisco IOSÂ®ソフトウェアを実行するCatalystハードウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品はこの脆弱性の影響を受けません。

脆弱性のある製品

- Cisco Catalyst 4000(Catalyst OS)

- Cisco Catalyst 6000(Catalyst OS)

- Cisco Catalyst 6500(Catalyst OS)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

影響を受けるスイッチへのコマンドラインアクセスを取得できるユーザは、パスワード認証をバイパスして、「イネーブル」パスワードを知らなくても「イネーブル」モードのアクセスを取得できます。ローカルユーザ認証が有効になっている場合は、有効なパスワードなしで任意のユーザ名を使用してスイッチにアクセスできます。この同じローカルユーザは、有効なパスワードを入力せずにenableと入力できます。

コマンドラインアクセスは、コンソール、telnetアクセス、またはsshアクセス方式を介して提供されます。httpアクセスモードは影響を受けません。

この問題は、ソフトウェアバージョン7.5(1)のローカルユーザ認証機能で導入され、バージョン7.6(1)では修正されています。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCea42030

回避策

AAA認証設定を使用すると、ローカル認証へのフォールバックが設定されていない限り、この脆弱性が排除されます。AAAの設定情報と例については、『Cisco CatalystスイッチでのTACACS+、RADIUS、およびKerberosの設定』(http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094ea4.shtml)を参照してください。

デバイスへのTelnetおよび/またはSSHアクセスを厳密に制限すると、この脆弱性の不正利用に必要な初期接続が妨げられます。Telnetおよび/またはsshアクセスは、次のコマンドセットで制御できます。

set ip permit

telnet

set ip permit

ssh

set ip permit enable

このコマンドセットは、各プロトコルのpermit文で指定されていないすべてのトラフィックを拒否します。

さらに、アウトオブバンド管理ソリューションと隔離された管理VLAN設定は、不正利用に必要な初期アクセスを制限することで、この脆弱性の緩和に役立ちます。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この脆弱性は、Catalyst OSバージョン7.6(1)以降で修正されています

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、Marco P. Rodriguesによってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20030424-catos

改訂履歴

リビジョン 1.0

2003年4月24日

初回公開リリース

リビジョン 1.1

2003年4月24日

「不正利用と公表」セクションの説明を追加。

リビジョン 1.2

2003年4月25日

問題を報告したお客様名の追加、不正利用に関する詳細の修正、AAAサービスに関する回避策の情報の更新。

リビジョン 1.3

2003年5月7日

AAA設定例へのリンクを追加。

リビジョン 1.4

2005年1月5日

「回避策」セクションの「Cisco CatalystスイッチでのTACACS+、RADIUS、およびKerberosの設定」ドキュメントURLを更新。

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。