severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20020515-css-http-post

初公開日 : 2002-05-15 18:00

バージョン 1.3 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Content Service Switch(CSS)11000シリーズスイッチは、Web管理インターフェイスへのHTTP POST要求の不適切な処理によって引き起こされるソフトリセットの影響を受けやすくなっています。

これらの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdx41911およびCSCdw26696に記載されています。

このアドバイザリは https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020515-css-http-post に掲載されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

CSS 11000シリーズスイッチ（旧称Arrowpoint）は、CSS 11050、CSS 11150、およびCSS 11800ハードウェアプラットフォームで構成されます。Cisco WebNSソフトウェアを実行する。

次のWebNSソフトウェアリビジョンが稼働するすべてのCSS 11000シリーズスイッチは、これらの脆弱性の影響を受けます。

- 04.01.053s以前

- 05.00.038s以前

- 05.01.012s以前

- 05.02.005s以前

次のWebNSソフトウェアリビジョンを実行しているCSS 11500シリーズスイッチは、これらの脆弱性の影響を受けます。

- 05.10.0.01

ソフトウェアリビジョンを確認するには、コンテンツサービススイッチのコマンドラインプロンプトでversionと入力します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

CSCdw26696

CSSは、以前はWeb管理インターフェイスにTCPポート8081を使用していました。ポート8081でリッスンするWebサーバはXMLデータを認識せず、要求を処理しようとすると、デバイスのソフトリセットが発生します。現在は、すべてのWeb管理インターフェイスのトラフィックをSSLまたは「https」で転送する必要があります。

CSCdx41911

デバイスのWeb管理インターフェイスにHTTPS post要求を送信することで、CSSが強制的にリブートされる場合があります。これは、要求の送信者がまだデバイスに対して認証されていない場合でも発生する可能性があります。

回避策

デバイスのWebベース管理を無効にします。

restrict web-mgmt

restrict xml

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

Cisco WebNS ソフトウェア

該当バージョン

修正済みの定期リリース。修正は以降のすべてのバージョンに適用されます。

4.01

5.00.045（2002/06/11で利用可能）

5.0

5.00.045（2002/06/11で利用可能）

5.01

5.03

5.02

5.03

5.10

TBD

不正利用事例と公式発表

CSCdx41911に記載されている脆弱性は、元々Netreo Inc.のJames Mancini氏によってシスコに報告されたものです。Cisco PSIRTでは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020515-css-http-post

改訂履歴

リビジョン 1.3

2002年5月18日

修正済みソフトウェアリリースの提供開始日を更新。

リビジョン 1.2

2002年5月17日

修正済みソフトウェアリリースの提供開始日を更新。

リビジョン 1.1

2002年5月16日

問題をより正確に反映するために文書のタイトルを更新。

リビジョン 1.0

2002年5月15日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。