severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20020129-catos-telrcv

初公開日 : 2002-01-29 15:00

バージョン 1.2 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

CVE-2001-0554

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Telnetオプション処理のバッファオーバーフローにより Telnet デーモンはスイッチ リロードという結果にクラッシュし、終ります場合があるかある特定の CatOS によって基づくソフトウェア リリースが稼働している Cisco いくつかの Catalyst スイッチに脆弱性があります。

この脆弱性がサービス拒絶 （DoS） 攻撃を始めるのに不正利用することができます。 この脆弱性は Cisco バグ ID CSCdw19195 として文書化されています。 利用可能 な 回避策が脆弱性を軽減するためにあります。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020129-catos-telrcv で利用できます。

該当製品

修正済みソフトウェア

Cisco 次の Catalyst スイッチは脆弱です:

- Catalyst 6000 シリーズ

- Catalyst 5000 シリーズ

- Catalyst 4000 シリーズ

- Catalyst 2948G、2980G、2980G-A、4912G - Catalyst 4000 シリーズ コード ベースを使用して下さい

- Catalyst 2901、2902、2926[T,F,GS,GL]、2948 - Catalyst 5000 シリーズ コード ベースを使用して下さい

上記のスイッチに関しては次の CatOS ベース の スイッチ ソフトウェアリビジョンは脆弱です。

リリース 4 コード ベース

リリース 5 コード ベース

リリース 6 コード ベース

リリース 7 コード ベース

Catalyst 6000 シリーズ

該当なし

先により 5.5(13)

先により 6.3(4)

先により 7.1(2)

Catalyst 5000 シリーズ

先により 4.5(13a)

先により 5.5(13)

先により 6.3(4)

該当なし

Catalyst 4000 シリーズ

すべてのリリース

先により 5.5(13)

先により 6.3(4)

先により 7.1(2)

ソフトウェアリビジョンを、型 show version コマンド・ライン プロンプトで確認するため。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco のさまざまな Catalystファミリースイッチは CatOS ベース リリースか IOSベース の リリースを実行します。 IOSベース の リリースは脆弱ではないです。

Cisco 次の Catalyst スイッチは脆弱ではないです:

- Catalyst 8500 シリーズ

- Catalyst 4800 シリーズ

- Catalyst 4200 シリーズ

- Catalyst 3900 シリーズ

- Catalyst 3550 シリーズ

- Catalyst 3500 XL シリーズ

- Catalyst 4840G

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 2948G-L3

- Catalyst 2950

- Catalyst 2900 XL

- Catalyst 2900 LRE XL

- Catalyst 2820

- Catalyst 1900

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.2

2002-Feb-05

マイナー な更新

リビジョン 1.1

2002-Jan-30

追加されるより多くの回避策

リビジョン 1.0

2002-Jan-29

1500 の UTC の一般公開 2002 年 January 29 に関しては

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。