severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20011003-pix-firewall-auth-flood

初公開日 : 2001-10-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

バージョン4.0で導入されたCisco Secure PIX FirewallのAAA認証機能は、システム上のユーザを認証することによって開始されるサービス拒否(DoS)攻撃に対して脆弱です。この脆弱性は特定の設定に影響を与え、リリースされたバージョンのPIX Firewallで解決されています。

この脆弱性には、Cisco Bug ID CSCdt92339が割り当てられています。

完全な通知は、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20011003-pix-firewall-auth-floodで入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

AAA認証を使用する設定のソフトウェアバージョン4.4(8)、5.0(3)、5.1(3)、5.2(2)、および5.3(1)以前のCisco Secure PIX Firewallのすべてのユーザが危険にさらされます。

影響を受ける設定には、次の設定行が含まれます。

pixfirewall#  aaa authentication ...

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

aaa authenticationを含まない設定は影響を受けません。PIX Firewallソフトウェアバージョン6.0(1)以降は影響を受けません。

IOS Firewallフィーチャセットは、上記の不具合の影響を受けません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Secure PIX FirewallでAAA認証サービスが設定されている場合、単一の送信元アドレスがすべての認証リソースを消費し、他の正当なユーザの認証を妨げる可能性があります。これは、認証リソースに対する厳密なサービス拒否です。他の確立されたトラフィックは影響を受けず、新しい認証要求だけが拒否されます。

この脆弱性は、最近のバージョンのPIX Firewallでは、ユーザごとに最大3つのオープン認証要求を作成することで解決されています。

Cisco Bug ID CSCdv09731では、システム管理者がネットワーク要件に応じてこの制限を変更できるように、この制限が修正されています。

回避策

すべての認証タイプに対する既知の回避策はありません。

認証が仮想HTTP機能と組み合わせて設定されている場合は、ユーザごとに同時に認証を試みる回数が3回までに制限されているため、HTTPトラフィックに対してのみこのサービス拒否を防ぐことができます。PIXがこれらのサービスの認証用に設定されている場合、FTPまたはTelnetの認証の試行に影響はありません。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

該当バージョン

暫定リリース

修正は以降のすべてのバージョンに適用されます。

修正済みの定期リリース（現在利用可能）

修正は以降のすべてのバージョンに適用されます。

バージョン4.4(8)以前のすべてのバージョンのCisco Secure PIX

バージョン 5.2(6) にアップグレード。

バージョン5.0およびバージョン5.1

バージョン 5.2(6) にアップグレード。

Version 5.2(2)

5.2（5.204）

5.2.（6）。

バージョン5.3.x(バージョン5.3(1)以前)

5.3（1.203）

5.3(2)

不正利用事例と公式発表

この脆弱性は、SecurityFocusが管理するBugtraqリスト(http://www.securityfocus.com/archive/1/174577)で公開されています。シスコには、この脆弱性の不正利用に関する証拠や知識はありません。これは、お客様のサイトのプログラムがすべての認証リソースを使用したときに発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20011003-pix-firewall-auth-flood

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001年10月3日

公開します。

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。