severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010823-cbos-webserver

初公開日 : 2001-08-23 04:00

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 600ルータファミリのオペレーティングシステムであるCisco Broadband Operating System(CBOS)では、複数の脆弱性が発見され、修正されています。Cisco 600シリーズファミリのルータは、ルータ上のWebベースの設定ユーティリティにアクセスする大量のHTTPトラフィックによって応答しなくなる可能性があります。さらに、Webベースの設定ユーティリティはデフォルトで有効になっています。この問題は、Cisco Bug ID CSCdv06084、CSCdv06088、CSCdv06089、およびCSCdv06098に記載されています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010823-cbos-webserverで入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

該当するモデルは、627、633、673、675、675E、677、677i、および678です。

これらのモデルは、2.0.1、2.1.0、2.1.0a、2.2.0、2.2.1、2.2.1a、2.3、2.3.2、2.3.5、2.3.7、2.3.8、2.3.9、2.4.1、2.4.2、および2.4.2apが稼働している場合に脆弱性が存在します。

この不具合は、2.4.2bおよび2.4.3のCBOSリリースで修正される予定です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

CBOSソフトウェアのその他のリリースは、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品はこの脆弱性の影響を受けません。

詳細

CSCdv06084

Cisco 600シリーズルータに複数の接続を介してTelnetでアクセスすると、ルータはトラフィックの受け渡しに失敗し、設定の試行に応答しなくなり、通常の動作に戻るためにリブートが必要になる場合があります。

CSCdv06088

Cisco 600シリーズルータにHTTP経由で複数の接続を介してアクセスすると、ルータはトラフィックの受け渡しに失敗し、設定の試行に応答しなくなり、通常の動作に戻るためにリブートが必要になる場合があります。

CSCdv06089

Cisco Broadband Operating System(CBOS)のWebベースの設定ユーティリティは、Webベースの設定サービスが無効になっている場合でも、それ自体をTCPポート（別のポートに設定されていない限りポート80）にバインドします。これにより、影響を受けるサービスが明らかに無効になっている場合でも、Cisco 600シリーズルータはCSCdv06088に対して脆弱になります。

CSCdv06098

Webベースのユーティリティはデフォルトで無効になっているため、お客様はこの設定オプションを有効にすることができます。

回避策

これらの脆弱性のそれぞれに対する特別な回避策はありませんが、CodeRedワーム攻撃に対する妥当な防御であることが証明された回避策が存在します。次のコマンドを使用してWeb管理ポートを1024より大きい数値に設定し、テキスト「number_greater-than_1024」を実際の数値に置き換えることにより、ポート80のWeb管理を無効にすることをお勧めします。

set web port number_greater-than_1024

修正済みソフトウェア

次の表に、このField Noticeに記載されている脆弱性の影響を受けるCBOSソフトウェアリリースと、対応する最初の修正リリースが利用可能になる予定日を示します。

メジャー リリース

説明またはプラットフォーム

修正済みリリースの入手可能性

General Availability(GA)

All releases

すべてのプラットフォーム

2.4.3 2001年8月23日

不正利用事例と公式発表

この問題の不正利用は頻繁に行われており、多くの発表やメッセージが公表されています。最も一般的な不正利用の発生は、CodeRedワームの拡散によるものです。次のような参考資料があります。

- http://www.cert.org/advisories/CA-2001-19.html

- http://www.eeye.com/html/Research/Advisories/AD20010618.html

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010823-cbos-webserver

改訂履歴

リビジョン 1.1

2001年12月6日

「修正済みソフトウェアの入手」セクションを更新

リビジョン 1.0

2001年8月23日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。