severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010711-sn-kernel

初公開日 : 2001-07-11 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2002-1595

CVE-2002-1596

CVE-2002-1597

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

1.1(3)以前のCisco SN 5420ストレージルータソフトウェアリリースでは、2つの脆弱性が発見されています。脆弱性の1つがサービス拒否攻撃を引き起こす可能性があります。もう1つの方法では、SN 5420への無制限の低レベルアクセスが可能です。

これらの脆弱性に対する回避策はありません。ネットワークエッジ上のポート513および8023へのアクセスをブロックすることで、これらの影響を緩和することができます。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdu27529およびCSCdu27514に記載されています。

他のシスコ製品がこれらの脆弱性の影響を受けることはありません。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010711-sn-kernelで入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

1.1(3)以前のソフトウェアリリースを実行しているCisco SN 5420ストレージルータは、この脆弱性の影響を受けます。

使用しているソフトウェアリリースを確認するには、コマンドプロンプトでshow systemと入力します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

このセクションでは、これらの脆弱性について詳しく説明します。

CSCdu27529

TCPポート8023への複数の接続を迅速に確立することで、デバイスをリブートできます。

CSCdu27514

「rlogin」を使用してSN 5420にログインする場合、またはGigabitEthernetまたは管理インターフェイスからポート8023に接続する場合、ユーザはSN 5420の開発者用シェルにアクセスできます。ユーザはパスワードを要求されません。他の許可は実行されません。このシェルは、開発中のテストに使用されます。

ソフトウェアリリース1.1(4)以降では、この機能はソフトウェアから削除されています。

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありません。ネットワークエッジ上のポート513および8023へのアクセスをブロックすることで、これらの影響を緩和することができます。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、CCOで入手可能なソフトウェアリリース1.1(4)で修正されています。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。

これらの脆弱性は、製品のインストール時に内部で発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010711-sn-kernel

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001年7月11日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。