severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010614-nrp2-telnet

初公開日 : 2001-06-14 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 6400 Access Concentrator Node Route Processor 2(NRP2)モジュールでは、パスワードが設定されていない場合でもTelnetアクセスが可能です。正しい応答は、パスワードが設定されるまでモジュールへのリモートアクセスを禁止することです。この脆弱性により、ユーザが安全なシステムに意図せずアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdt65960に記載されています。

このアドバイザリは https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010614-nrp2-telnet に掲載されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

12.1(05)DC01よりも前のCisco IOSÂ®リリースを実行しているCisco 6400 NRP2モジュールは、この脆弱性の影響を受けます。

ソフトウェアのリビジョンを確認するには、コマンドラインプロンプトでshow versionと入力します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco 6400 NSPおよびCisco 6400 NRP1モジュールは、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品においてこの脆弱性の影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco 6400 Access Concentrator NRP2モジュールでは、NRP2上のvtyにパスワードが設定されていない場合にTelnetアクセスが許可されます。この脆弱性は、NRP2のギガビットイーサネット、ATM、およびシリアルインターフェイスに影響します。正解は、vtyパスワードが設定されるまでモジュールへのリモートアクセスを許可しないことです。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdt65960（登録ユーザ専用）として文書化されています。このバグを表示するには、CCOアカウントが必要です。

回避策

NRP2のすべての32 vtyにパスワードを適用します。

Enable Prompt> vty 0 31 password "the-password"

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、Cisco IOSリリース12.1(05)DC01以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。

この脆弱性は、シスコのお客様からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010614-nrp2-telnet

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001年6月14日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。