severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010517-arrowpoint-ftp

初公開日 : 2001-05-17 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoコンテンツサービススイッチ（CSS） 11000 シリーズ スイッチはそれらに FTP接続を開いている特権ユーザ向けの正しい制限を非適用しません。 有効なアカウントのすべてのユーザはシステムでファイルを読み込み、書く Get および put コマンドを使用できます。 この脆弱性はセキュアデータへのアクセス権を得ているユーザという結果に終ります。

この脆弱性は Cisco バグ ID CSCdt64682 として文書化されています。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010517-arrowpoint-ftp で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

CSS 11000 シリーズ スイッチは（以前 Arrowpoint として知られている） CSS 11050、CSS 11150 および CSS 11800 ハードウェアプラットフォームで、構成されています。 それらは Cisco WebNS ソフトウェアを実行します。

次の WebNSソフト更新が稼働しているすべてのスイッチはこの脆弱性から影響を受けます

- 4.01B23s より先に

- 4.10B13s より先に

ソフトウェアリビジョンを、型バージョン コマンド・ライン プロンプトで確認するため。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001-May-17

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。