severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010404-arrowpoint-usr-accnt-bug

初公開日 : 2001-04-04 15:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Content Services(CSS)スイッチ製品はArrowpointとも呼ばれ、以前のリリースにセキュリティ脆弱性が存在します。非特権ユーザが特権レベルを昇格し、該当するユニットでの設定機能を許可する可能性があります。この脆弱性は、有効なユーザアカウントからのみ実行できます。

この脆弱性を取り除くため、シスコでは該当するすべてのプラットフォームに対して、リビジョン4.01B19sへの無償ソフトウェアアップグレードを提供しています。この不具合は、Cisco Bug ID CSCdt32570に記載されています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010404-arrowpoint-usr-accnt-bugで入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

CSSスイッチはArrowpoint製品とも呼ばれ、Cisco WebNSソフトウェアを実行します。

Cisco CSS 11050、CSS 11150、およびCSS 11800ハードウェアプラットフォームは、この脆弱性の影響を受けます。他のシスコ製品はこの脆弱性の影響を受けません。

スイッチで4.01B19sより前のバージョンが稼働している場合は、この問題に該当するため、できるだけ早くアップグレードする必要があります。コマンドラインでversionと入力すると、ソフトウェアバージョン番号を確認できます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

非特権ユーザは、一連のキーストロークを発行してデバッグモードに入り、そのモードから管理アクセスを取得できます。

回避策

アクセスコントロールリスト(ACL)を適用して、Cisco CSSデバイスへのアクセスを制限したり、管理インターフェイスへの接続を制限するファイアウォールやアクセスリストを追加したりできます。アクセスコントロールリストは、Cisco CSSデバイスの仮想インターフェイスへのトラフィックにも影響するため、慎重に適用する必要があります。アクセスリストの設定の詳細については、次の製品マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/webscale/css/bsccfggd/profiles.htm

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/webscale/css/advcfggd/sgacleql.htm

また、SSHを使用してデバイスへの管理トラフィックのスヌーピングを防止することも推奨されます。

Telnetサービスを無効にすることもできます。これは、コロケーション環境の多くのお客様にとって実行可能なオプションではありませんが、この設定を実装できる可能性のあるお客様については、このセクションで取り上げます。

CS150(config)# telnet access disabled

修正済みソフトウェア

CSCdt32570は、Cisco WebNSソフトウェアのバージョン4.01B19sで解決されています。非特権ユーザはデバッグモードに入ることができなくなります。

不正利用事例と公式発表

シスコは、この通知の日付より前に、この脆弱性に関する公式発表や議論が行われていないことを認識しています。シスコには、この脆弱性の悪意のあるエクスプロイトに関する報告はありません。この不具合は、シスコのテクニカルサポートスタッフによって特定および報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010404-arrowpoint-usr-accnt-bug

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001年4月4日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。