severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010328-vpn3k-telnet

初公開日 : 2001-03-28 16:00

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

大量のデータをSSLまたは通常のTelnetポートに送信すると、Cisco VPN 3000シリーズコンセントレータがリブートする可能性があります。リブート後、大量のデータが再び送信されるまで、機器は正常に機能します。

この脆弱性を取り除くため、シスコでは該当するすべてのプラットフォームに対して、リビジョン2.5.2(F)への無償ソフトウェアアップグレードを提供しています。この不具合は、コンパニオンDDTSのCSCds90807およびCSCds64223で説明されています。

この Notice は https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010328-vpn3k-telnet で公開されます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

バージョン2.5.2(F)以前のソフトウェアリリースを実行しているCisco VPN 3000シリーズコンセントレータは、この脆弱性の影響を受けます。このシリーズには、モデル3005、3015、3030、3060、および3080が含まれます。バージョン2.5.2(F)以降を実行しているモデルは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco VPN 3000シリーズコンセントレータで該当ソフトウェアが実行されているかどうかを確認するには、Webインターフェイスまたはコンソールログインを使用してバージョンをチェックします。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

この脆弱性は、VPN 5000シリーズコンセントレータには影響しません。他のシスコ製品はこの脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

この脆弱性は、SSLまたは通常のTelnetセッションが試行に繰り返し失敗した後に切断されず、システムがSSLまたは通常のTelnetポートで受信したデータの解釈を継続するために発生します。したがって、制御されないレートで受信されるデータによってTelnetキューがフラッディングされ、システム上のメモリが不足してリブートが発生する可能性があります。この問題は、SSLまたは通常のTelnetセッションが、3回失敗を繰り返した後に終了するようにすることで修正されています。この脆弱性は、2つのコンパニオンDDTSのCSCds90807およびCSCds64223で文書化されています。

回避策

この脆弱性は、アップグレードするまで機器へのTelnetアクセスをすべて無効にすることで回避できます。

特定のインターフェイスでTelnetを許可しない方法は2つあります。1つはルールでTelnetを許可しないフィルタを使用する方法です。もう1つはTelnetアクセスを明示的に拒否するルールを作成し、それを既存のフィルタに適用する方法です。

詳細については、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/vpn/vpn3000/vpn3kco/vcoug/usr_3_0/polmgt.htmを参照してください。

SSLと通常のTelnetを無効にした後は、コンソールポートまたはブラウザアクセスを介して機器を管理できます。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、リビジョン2.5.2(F)コードで修正されています。修正は今後のすべてのリリースに適用されます。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。これは、SSL Telnetツールを使用した副作用としてこの脆弱性を発見したお客様からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010328-vpn3k-telnet

改訂履歴

リビジョン 1.1

2001年3月30日

修正済みソフトウェアのリビジョン変更

リビジョン 1.0

2001年3月28日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。