severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010307-aironet340

初公開日 : 2001-03-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

設定でWebアクセスが無効になっている場合でも、Webインターフェイスを介してブリッジの設定を表示および変更できます。この不具合は、Cisco Bug ID CSCdt52783に記載されています。この不具合は、次のハードウェアモデルに存在します。

- Aironet AP4500、

- Aironet AP4800、

- Aironet BR100、

- Aironet BR500、

- Cisco Aironet AIR-BR340

ファームウェアリリース8.55は、この修正を含む最初のイメージです。リストされているデバイスの以前のすべてのファームウェアリリースには脆弱性が存在します。他のAironet/Cisco Aironetワイヤレス製品は、この脆弱性の影響を受けません。このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010307-aironet340から入手できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

次のハードウェアモデルが影響を受けます。

- Aironet AP4500、

- Aironet AP4800、

- Aironet BR100、

- Aironet BR500、

- Cisco Aironet AIR-BR340

次のファームウェアリリースのいずれかを実行している場合、この不具合に対する脆弱性が存在します。

- 7.X

- 8.07

- 8.24

リリース8.55は、この脆弱性が修正された最初のリリースです。他のAironet/Cisco Aironetワイヤレス製品は、この不具合の影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Webインターフェイスが明示的に無効になっていても、Webインターフェイスを使用してブリッジの設定を表示および変更できます。この脆弱性は、有線リンクと無線リンクの両方で不正利用できます。

回避策

有線イーサネットインターフェイスから攻撃を受ける場合は、回避策はありません。

この脆弱性を軽減するために、ワイヤレスリンクから攻撃を受ける場合は、次のアクションを実行できます。

- SSIDを推測できない値に変更します。

- 可能であれば、WEP暗号化をオンにします。

- ブリッジ（BR100、BR500、およびAIR-BR340）で、アクセスポイントモードをオフにします。これにより、どのクライアントもブリッジに直接アクセスできなくなります。

Cisco Aironet 340シリーズワイヤレスブリッジでこれらの操作を実行する方法については、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/aironet/bridge/brdgqs.htmを参照してください。

詳細については、「Cisco Aironet 340シリーズワイヤレスブリッジの使用」を参照してください。この資料は、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/aironet/bridge/ebridge.pdfにあります。SSIDおよびその他の基本設定については、4-3ページを参照してください。ブリッジモードとAPモードの比較については、4-17ページを参照してください。

修正済みソフトウェア

この不具合は、ソフトウェアのリリース8.55で修正されています。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。この脆弱性はお客様によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010307-aironet340

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001年3月7日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。