severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010131-arrowpoint-cli-fs

初公開日 : 2001-01-31 16:00

バージョン 1.2 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Content Services(CSS)スイッチ製品は、Arrowpointとも呼ばれ、コマンドラインインターフェイス(CLI)へのアクセスが許可されると、2つのセキュリティ脆弱性が存在します。1つ目の脆弱性は、非特権ユーザによってスイッチに一時的なサービス拒否が強制される可能性があることです。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdt08730に記載されています。2番目の問題では、非特権ユーザがファイル名とファイルの内容を表示できます。この問題は、Cisco Bug ID CSCdt12748に記述されています。

このアドバイザリの全文は、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010131-arrowpoint-cli-fsで確認できます。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

Ciscoコンテンツサービススイッチは、このグループの脆弱性の影響を受けます。CSSスイッチはArrowpoint製品とも呼ばれ、Cisco WebNSソフトウェアを実行します。

Cisco CSS 11050、CSS 11150、およびCSS 11800ハードウェアプラットフォームは、この脆弱性グループの影響を受けます。

他のシスコ製品は、この脆弱性グループの影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco CSS11000は、管理アドレスを指定し、ユーザアカウントを定義することによって、ユーザにコマンドラインアクセスを許可するように設定する必要があります。非特権ユーザ（管理者権限を持たない定義済みユーザアカウント）がコマンドラインアクセスを取得した後、ファイル名を必要とするコマンドを実行し、入力バッファの最大長であるファイル名を指定すると、スイッチがリブートし、システムチェックが開始されます。これにより、スイッチは通常の動作を最大5分間実行できなくなります。show script、clear script、show archive、clear archive、show log、およびclear logコマンドを使用すると、指定したファイル名が入力バッファの最大長である場合にCSSを再起動できます。Cisco Bug ID CSCdt08730。

コマンド・ライン・アクセスが制限されていない場合、非特権ユーザー（管理者権限を持たない定義済ユーザー・アカウント）は、存在しないファイル名を要求することによってディレクトリ構造に関する情報を取得できます。また、非特権ユーザは、ターゲットファイルのディレクトリ構造がユーザに認識されている場合、ファイルの読み取りアクセス権を取得できます。Cisco Bug ID CSCdt12748（登録ユーザ専用）には、このファイルシステムの脆弱性が記載されています。

回避策

アクセスコントロールリスト(ACL)を適用して、Cisco CSSデバイスへのアクセスを制限したり、管理インターフェイスへの接続を制限するファイアウォールやアクセスリストを追加したりできます。アクセスコントロールリストは、Cisco CSSデバイスの仮想インターフェイスへのトラフィックにも影響するため、慎重に適用する必要があります。アクセスリストの設定の詳細については、次の製品マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/webscale/css/bsccfggd/profiles.htm

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/webscale/css/advcfggd/sgacleql.htm

また、SSHを使用してデバイスへの管理トラフィックのスヌーピングを防止することも推奨されます。

コロケーション環境の多くのお客様では、Telnetサービスを無効にすることもできます。これは実行可能なオプションではありませんが、この設定を実装する可能性のあるお客様のために、このセクションで取り上げます。

CS150(config)# telnet access disabled

また、お客様ご自身のセキュリティポリシーに従って強力なパスワードを選択し、頻繁なパスワード変更やスタッフ配置の変更が発生した場合には、お客様ご自身のセキュリティポリシーに従うことをお勧めします。

修正済みソフトウェア

CSCdt08730は、Cisco WebNSソフトウェアのリビジョン4.01(12s)、およびリビジョン3.10(71s)で解決されています。ファイルシステムの情報漏えいの脆弱性は、リビジョン4.01(23s)およびリビジョン4.10(13s)で解決されています。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。これらの脆弱性は、お客様のセキュリティ監査中にセキュリティコンサルティング会社によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010131-arrowpoint-cli-fs

改訂履歴

リビジョン 1.2

2001年4月13日

「ソフトウェアバージョンと修正」セクションが変更されました。「CSCdt08730は、Cisco WebNSソフトウェアのリビジョン4.01(12s)およびリビジョン3.10(71s)で解決されています。ファイル・システムの情報漏えいの脆弱性は修正される予定ですが、現在は未解決です。暫定的な回避策を推奨します。この通知は、脆弱性が解決された時点で更新されます。または、脆弱性が解決されるまで毎月更新されます。」

次のようにします。

「CSCdt08730は、Cisco WebNSソフトウェアのリビジョン4.01(12s)とリビジョン3.10(71s)で解決されています。ファイル・システムの情報漏えいの脆弱性は、リビジョン4.01(23s)およびリビジョン4.10(13s)で解決されています。

この通知のステータスはINTERIMからFINALに変更され、この通知のステータスのセクションの下の表現は次のように変更されました。「これは暫定通知です。シスコでは、この通知のすべての内容が正確であることの保証はできませんが、可能な限りすべての事実を確認しています。シスコでは、ソフトウェアのアップデートに伴い、このNoticeのアップデート版を発行する予定です。シスコはこの通知を2001年3月1日までに更新します。」

次のようにします。

「これは最後の通知だシスコでは、この通知のすべての内容が正確であることの保証はできませんが、可能な限りすべての事実を確認しています。シスコは、これらの事実に重大な変更がない限り、この通知のアップデート バージョンを発行する予定はありません。事実に重大な変更があった場合、シスコはこの通知を更新する可能性があります。」

リビジョン 1.1

2001年2月2日

次の文が変更されました。「Ciscoコンテンツサービス(CSS)スイッチ製品は、Arrowpointとも呼ばれ、コマンドラインインターフェイス(CLI)へのアクセスが許可されると、いくつかのセキュリティ脆弱性が存在します。」

次のようにします。

「Cisco Content Services(CSS)スイッチ製品は、Arrowpointとも呼ばれ、コマンドラインインターフェイス(CLI)へのアクセスが許可されると、2つのセキュリティ脆弱性が存在します。」

「いくつか」は「2つ」に変わりました

リビジョン 1.0

2001年1月31日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。