severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20001213-catalyst-ssh-mismatch

初公開日 : 2000-12-13 18:00

バージョン 1.2 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Catalyst 6000、5000、または4000スイッチで有効なSSHサービスに対して非セキュアシェル(SSH)接続を試行すると、「プロトコルの不一致」エラーが発生し、スーパーバイザエンジンで障害が発生する可能性があります。スーパーバイザエンジンに障害が発生すると、スイッチでトラフィックの受け渡しに失敗し、スイッチがリブートします。この問題は、リリース6.1(1c)で解決されています。お客様によるダウンロードの数は非常に限られているため、シスコは影響を受けるお客様に直接通知することを選択しました。

この脆弱性には、Cisco Bug ID CSCds85763が割り当てられています。

このアドバイザリの全文は、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20001213-catalyst-ssh-mismatchで確認できます。

該当製品

このセクションでは、影響を受ける製品の詳細について説明します。

脆弱性のある製品

SSHをサポートするCatalyst 6000、5000、4000イメージ。バージョン6.1(1)、6.1(1a)、6.1(1b)および3つのデータ暗号化規格(DES)機能のみ。

次のイメージのみが影響を受けます。

- cat4000-k9.6-1-1.bin

- cat5000-sup3cvk9.6-1-1a.bin

- cat5000-sup3k9.6-1-1.bin

- cat5000-supgk9.6-1-1.bin

- cat6000-sup2cvk9.6-1-1a.bin

- cat6000-sup2k9.6-1-1a.bin

- cat6000-supcvk9.6-1-1a.bin

- cat6000-supk9.6-1-1a.bin

- cat6000-sup2cvk9.6-1-1b.bin

- cat6000-sup2k9.6-1-1b.bin

- cat6000-supcvk9.6-1-1b.bin

- cat6000-supk9.6-1-1b.bin

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS 12.1 SSHの実装は、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコデバイスは影響を受けません。

詳細

SSHサービスにSSHプロトコル以外の接続を試みると、「protocol mismatch」エラーが発生し、スイッチがリロードされます。SSHはデフォルトでは有効になっていないため、管理者が設定する必要があります。

イメージが該当するかどうかを確認するには、show versionコマンドを実行します。イメージファイル名が上にリストされ、SSHを有効にしている場合は、この脆弱性の影響を受けるため、直ちに修正済みバージョンにアップグレードする必要があります。

回避策

この脆弱性の回避策は、SSHサービスを無効にすることです。このイメージを使用するほとんどのユーザにはSSHサポートが必要なので、修正済みバージョンにアップグレードすることを推奨します。

修正済みソフトウェア

この不具合は、Cisco Catalystバージョン6.1(1c)で解決されています。影響を受ける以前のバージョンは保留され、お客様がダウンロードできなくなります。

不正利用事例と公式発表

この脆弱性は、通常のネットワーキングテスト中に問題を発見したお客様からシスコに報告されたものです。この脆弱性に関する公開および悪意のあるアクティビティの報告はありません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20001213-catalyst-ssh-mismatch

改訂履歴

1.2

2000年12月19日

影響を受ける製品のリストを更新。

1.1

2000年12月16日

影響を受ける製品のリストを更新。

1.0

2000年12月13日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。