severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20000419-catos-enable-bypass

初公開日 : 2000-04-19 15:00

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Catalystソフトウェアは、5.4(1)リリースのイネーブルモードへの不正アクセスを許可します。最初のアクセスが許可されると、パスワードなしで上位レベルの「イネーブル」モードのアクセスを取得できます。この問題は、バージョン5.4(2)で解決されています。脆弱性のあるリリースをご使用のお客様は、できるだけ早くアップグレードを行うことが推奨されます。

この脆弱性には、Cisco Bug ID CSCdr10025が割り当てられています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20000419-catos-enable-bypass で公開されています。

該当製品

このセクションには、該当製品に関する詳細が掲載されています。

脆弱性のある製品

ソフトウェアバージョン5.4(1)のみを搭載したCisco Catalyst 4000、5000、5500、6000、および6500のすべてのユーザ。

影響を受けるイメージ名は次のとおりです。

- cat4000_5-4-1.bin

- cat5000-supg_5-4-1.bin

- cat5000-Sup_5-4-1.bin

- cat5000-Sup3_5-4-1.bin

- cat6000-Sup_5-4-1.bin

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Catalystソフトウェアのその他のリリースは、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

該当するスイッチへの通常のコンソールアクセスを取得できるユーザは、パスワード認証をバイパスして、「イネーブル」パスワードを知らなくても「イネーブル」モードアクセスを取得できます。この脆弱性は、Telnetを使用したネットワークまたは物理コンソールを介して不正利用される可能性があります。

この問題は、ソフトウェアバージョン5.4(1)で発生し、バージョン5.4(2)で修正されています。この不具合により、ソフトウェアバージョン5.4(1)は延期されます。バージョン5.4(2)へのアップグレードが必要です。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。デバイスへのTelnetアクセスを厳密に制限すると、この脆弱性の不正利用に必要な初期接続が妨げられます。Telnetアクセスは、次のコマンドセットで制御できます。

- set ip permit <address> <mask> telnet

- set ip permit enable

このコマンドセットは、permit文で指定されていないすべてのトラフィックを拒否します。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Systemsでは、この脆弱性に関する公開の議論や積極的な不正利用は行われていません。これは、通常の使用時に遭遇した複数のお客様から報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20000419-catos-enable-bypass

改訂履歴

リビジョン 1.1

2000年4月19日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。