内容

質問：

質問：

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）と WCCP を使用するための最小要件は何ですか。

WSA と WCCP を使用するための最小要件は次のとおりです。

- WCCP を実行するネットワーク デバイスに最低 2 つのインターフェイスまたはサブインターフェイス（セカンダリ アドレスではなく）があること

また、ネットワーク デバイスの WCCP 設定ではアクセス リストまたはセキュリティ パスワードは不要です。最低限必要なのは、WCCP リダイレクションのための 2 つのコマンドのみです。

- グローバル コマンド：ip wccp web-cache

- インターフェイス レベル コマンド：クライアントトラフィックをインターネットに転送するインターフェイス – > ip wccp web-cache redirect out