内容

概要

問題：ROMMONイメージを15.3(3r)Sより下にダウングレードできない

解決方法

概要

このドキュメントでは、15.3(3r)Sを超えてダウングレードできないPowerPCベースのASRボードのROMMONイメージの問題について説明します。

ASR1000 PowerPCベースのカード用のROMMONブートフラッシュのメーカーは、製品を廃止し、新しいバージョンに交換しました。新しいデバイスをサポートするには、ROMMONのアップデートが必要でした。

問題：ROMMONイメージを15.3(3r)Sより下にダウングレードできない

新しいフラッシュデバイスを搭載したボードを、15.3(3r)Sより低いROMMONイメージにダウングレードすることはできません。古いフラッシュと新しいフラッシュのボードは同じように動作しますが、新しいフラッシュデバイスのボードでは、ROMMONイメージを15.3(3r)Sより下にダウングレードすることはできません。

該当するボードは次のとおりです。

- ASR1000-RP1

- ASR1002

- ASR1000-ESP5

- ASR1000-ESP10

- ASR1000-ESP20

- ASR1000-SIP10

- ASR1000-SIP40

解決方法

この問題の回避策はありません。通常、シリアル番号JAE1843062E以上のユニットには新しいフラッシュが搭載されており、ROMMON 15.3(3r)S以下ではダウングレードできません。該当するユニットは次のとおりです。

ASR1000-RP1

V09

ASR1002

V07

ASR1000-ESP5

V05

ASR1000-ESP10

V07

ASR100-ESP20

V05

ASR1000-SIP10

V10

ASR1000-SIP40

V03

PID、ESP20、およびSIP-40は製造から出荷されています。残りの部分は生産終了で、サービスによってサポートされています。