内容

はじめに

背景

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

UCCXのスマートライセンスアーキテクチャ

従来のライセンスと比較したスマートライセンスの利点

スマートライセンスの導入タイプ

直接：Cisco Smart Software Manager(Cisco SSM)

Cisco Smart Software Managerオンプレミス（Cisco SSMオンプレミス）

UCCX導入のライセンスオプション

スマートライセンスタイプ

ライセンスの状態

ライセンス計算

ライセンス計算シナリオ1

ライセンス計算シナリオ2

ライセンス制御

RTMTアラート

トラブルシューティング

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)を使用したCisco Smart Software Licensing(SSL)について説明します。

背景

Cisco Smart Software Licensingでは、UCCXを使用できます。UCCXは、柔軟なソフトウェアライセンスモデルであり、組織全体でシスコソフトウェアライセンスを有効化および管理する方法を合理化します。このソリューションでは、ライセンスのステータスとソフトウェアの使用状況の傾向を簡単に追跡できます。ライセンス権限は1つのアカウントにプールされ、仮想アカウント間でライセンスを自由に移動できます。Smart Licensingは、ほとんどのシスコ製品で有効になっており、クラウドベースまたは仲介による直接導入モデルで管理されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)リリース12.5

- Cisco Smart Software Managerオンプレミスリリース7

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)リリース12.5

- Cisco Smart Software Managerオンプレミスリリース7

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

UCCXのスマートライセンスアーキテクチャ

従来のライセンスと比較したスマートライセンスの利点

- スマートライセンスでは、ソフトウェア、サービス、およびデバイスのライセンスを一目で確認できる使いやすいポータルが提供されます

- Smart Licensingでは、製品アクティベーションキー(PAK)ベースの登録は必要ありません

- ライセンスは1つのデバイスに固有のものではなく、柔軟性があり、複数のデバイスで使用できます

- ユーザとライセンスは、要件に従って追加できます。

スマートライセンスの導入タイプ

Smart Licensingには、次の2つのソフトウェア導入オプションがあります。

- 直接：Cisco Smart Software Manager(Cisco SSM)

- Cisco Smart Software Managerオンプレミス（Cisco SSMオンプレミス）

直接：Cisco Smart Software Manager(Cisco SSM)

注:UCCXサーバは、インターネットに直接接続するか、プロキシサーバによって直接接続して導入する必要があります。

Cisco SSMにより、次のことが可能になります。

- 仮想アカウントを作成、管理、または表示します。

- ライセンスを管理および追跡します。

- 仮想アカウント間でライセンスを移動する。

- 製品インスタンス登録トークンを作成および管理します。

Cisco Smart Software Managerオンプレミス（Cisco SSMオンプレミス）

Cisco SSM On-Premは、ライセンスのニーズを処理できるオンプレミスコンポーネントです。このオプションを選択すると、Unified CCXはライセンス消費をCisco SSM On-Premに登録してレポートします。これにより、データベースがcisco.comでホストされているCisco SSMと定期的に同期されます。

Cisco SSMオンプレミスは、Cisco SSMオンプレミスがcisco.comに直接接続できるかどうかによって、接続モードまたは切断モードのいずれかで使用できます。

Smart Call-Home URLを使用したCisco SSMオンプレミスのトランスポートURLの設定：

https://<OnpremCSSM_IP>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

- Connected:Cisco SSMオンプレミスからcisco.comに直接接続できる場合に使用します。スマートアカウントの同期は自動的に行われます。

- 切断：Cisco SSMオンプレミスからcisco.comへの接続がない場合に使用します。Cisco SSM On-Premは、最新のライセンス権限を反映するために手動でCisco SSMと同期する必要があります。

注:Cisco SSMオンプレミスの詳細については、https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home?locale=en_USを参照してください。

UCCX導入のライセンスオプション

1. UCCX 12.5スマートライセンスの新規インストールは、UCCX 12.5で使用可能な唯一のライセンスオプションです。

a)スマートライセンスは、UCCX 12.5で使用可能な唯一のライセンスオプションです。

2. UCCXバージョン12.0から12.5にアップグレードします。

a)デフォルトでは、システムは従来のライセンスのままです。

b)スマートライセンスに切り替えるオプションがあります（1回のみ）。

3. UCCXバージョン10.X、11.Xから12.5にアップグレードします。

a)ユーザはライセンスモードを選択できます（従来のライセンスまたはスマートライセンス）。

b) Classic Licensingオプションが選択されている場合、スマートライセンスに切り替えるオプションがあります（1回のみ）。逆は適用できません。

注:Cisco Workforce Optimizationライセンス(WFO)は、Smart Licensingではサポートされていません。そのため、12.5へのアップグレードを行うユーザは、引き続きCisco WFOを使用する場合、従来のライセンスを使用する必要があります。また、Unified CCXのSmart Licensingに移行するユーザは、Workforce OptimizationのSolutions Plusバージョンへの移行を検討する必要があります。WFOの場合のみ、スマートライセンスオプションが選択されている場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡して回避策を入手してください。

スマートライセンスタイプ

UCCXでは、次の5種類のスマートライセンスを使用できます。

1. フレックス

a)標準

b)プレミアム

2. 無期限

a)プレミアム

b)拡張

3. Flex(Hosted Collaboration Solution [HCS])

4. 製品以外のシステム/非再販製品(NPS/NFR)

Flex(HCS)は、CCXのホステッドコラボレーションソリューションを使用するユーザ向けのオプションで、UCCXのオンプレミス導入には適用されません。NPS/NFRライセンスオプションは、ラボ目的でのみ使用されます。

各ライセンスタイプでサポートされる機能を図に示します。

注：ライセンスの種類を変更するには、まずライセンス管理の[アクション]タブにあるドロップダウンリストからスマートライセンスの登録を解除します。ライセンスオプションでオプ To change the License type ションを選択し、ライセンスタイプで必要なオプションを選択します。ライセンスタイプを変更したら、UCCXクラスタを再起動する必要があります。

ライセンスの状態

1. 登録状況

- Unregistered：製品インスタンスが登録解除されています。

- 登録済み：ライセンスの購入後、製品インスタンスをCisco SSMに登録する必要があります。Cisco SSMに登録するには、Cisco SSMポータルから登録トークンを生成します。製品インスタンスを登録するには、登録トークンを使用します。

- Registration Expired:Cisco SSMによって発行されたID証明書が12ヵ月以上更新されていないため、製品インスタンスの登録が期限切れになっています。製品インスタンスの再登録

2. 許可状態

- 使用中のライセンスはありません。

- 評価モード：製品インスタンスのライセンスの評価期間は90日です。評価期間中は、最高の製品機能セットと無制限の数のライセンスを使用して、無制限に製品にアクセスできます。90日以内にシステムをCisco SSMまたはCisco SSMオンプレミスに登録する必要があります。評価期間の終了前にシステムが登録されていない場合、システムは特定のシステム機能が制限されたEnforcement状態に移行します。

- 準拠：購入した数量に従ってライセンスが消費される場合、製品は準拠しています。

- Evaluation expired：製品インスタンスの評価期間が終了しました。

- Authorized：製品インスタンスが承認済みまたはコンプライアンス状態です。承認は30日ごとに更新されます。

- コンプライアンス違反：製品インスタンスは、ライセンスの使用状況を15分ごとにCisco SSMに報告します。ライセンスの使用量が5回連続してレポートする間隔の権限付与を超えると、製品インスタンスはコンプライアンス違反の状態に移行します。コンプライアンス違反の期間は90日間で、その期間内に追加ライセンスを購入する必要があります。90日以内に是正措置を講じないと、製品インスタンスはEnforcement状態に移行します。

- Authorization Expired：製品インスタンスの認証が期限切れになりました。これは通常、製品がCisco SSMと90日以上通信していない場合に発生します。制限が実施されるまで、90日間は超過期間です。

3. 実施状況

コンプライアンス違反、評価期間、または認可期間の90日間の期間が経過すると、製品インスタンスは、コンタクトセンターコンポーネントに対するシステム動作が影響を受ける適用状態に移行します。次のシナリオでは、製品インスタンスがEnforcement状態になっています。

- Out-of-Compliance expiry:90日間のOut-of-Compliance期間が終了した場合。

新しいライセンスを購入して、強制状態を終了します。

- 認証の期限切れ：製品インスタンスがCisco SSMまたはCisco SSMと90日間オンプレミスで通信せず、権限付与の承認を自動的に更新していない場合。

ライセンス許可を更新して、許可の有効期限の状態を終了します。

- 評価の有効期限：ライセンス評価期間の90日が経過し、製品インスタンスがCisco SSMに登録されていない場合。

製品インスタンスをCisco SSMに登録して、評価の有効期限を終了します。

強制モードでは、エージェントの新しい追加、変更、または削除はUnified CCXシステムと同期されないため、Unified CMからの同期はブロックされます。

各ライセンスの状態を図で示します。

ライセンス計算

Smart Licensingを使用すると、Cisco Unified CCX導入のライセンス消費量を表示できます。エージェントのライセンス消費量は、設定されたスキルに従って計算され、Finesseデスクトップにステータスがログインします。ライセンス消費量は15分ごとに再計算されます。すべてのログイン済みエージェントの集約データは、固定された時間間隔でCisco SSMまたはCisco SSMオンプレミスに送信され、Unified CCXデータベースに存在します。ライセンス消費の詳細は、システムライセンスのタイプによって異なります。

ライセンス計算シナリオ1

このシナリオでは、システムがライセンスを計算する方法について説明します。この場合、コンプライアンス違反の状態は元に戻せなくなります。

購入したライセンス数= 100

1時間の間に使用を超えたライセンスのインスタンスが5回連続してCisco SSMに登録されると、製品インスタンスは不可逆的なコンプライアンス違反に移行します。その後、不足ライセンス(130～100=30)が購入されるまで、製品インスタンスはロックされた使用数量（前のシナリオでは130）を報告します。Locked usageは、Out-of-Compliance状態におけるライセンスの最高使用数(130)です。製品インスタンスがコンプライアンス違反の状態である場合、製品インスタンスは実際のライセンス使用状況を報告しません。

システムがコンプライアンス違反モードに移行すると、Real Time Monitoring Tool(RTMT)アラートが生成され始めます。

クラスタビューデーモン(MCVD)ログには、システムが不可逆的なコンプライアンス違反モードに移行するまでの時間が表示されます。

%MCVD-LIB_LICENSE-1-SYSTEM_TO_ENTER_OOC_STATE: [REPORT_ENTITLE] com.cisco.smartlicense.util.SmartLicenseUtil This Product Instance will enter Out of Compliance state because of insufficient licenses.: This Product Instance will enter Out of Compliance state in =45 minutes

%MCVD-LIB_LICENSE-0-SYSTEM_TO_ENTER_OOC_STATE_SHORTLY: [REPORT_ENTITLE] com.cisco.smartlicense.util.SmartLicenseUtil The time required for the Product to be in compliance is about to expire. Else, you will have to procure more licenses.: This Product Instance will enter Out of Compliance state in =15 minutes

注：ユーザは、Cisco Commerce Webサイト(CCW)から追加ライセンスを購入して、コンプライアンス違反状態を終了することができます。

ライセンス計算シナリオ2

このシナリオでは、システムがコンプライアンス違反の状態からコンプライアンス内モードに戻る仕組みを確認します

購入したライセンス数= 100

この例では、製品インスタンスは、1時間以内に2回の超過インスタンスが発生した後、In-Compliance状態に戻ります。次回に製品インスタンスがコンプライアンス違反になると、カウントは5の1になります。そのため、45分（Cisco SSMからの最初のOut-of-Compliance通知の後）で、In-Compliance状態を維持するために許容範囲内の消費を取り戻すことができます。

注：他のコンプライアンス違反のシナリオも考えられます。ライセンス機能リストの表とCisco Unified Intelligence Center(CUIC)のUnified License Consumption Reportを使用して、このようなシナリオを特定します。

ライセンス制御

超過の許容により、購入した数よりも多くのライセンスを使用できます。ライセンスの使用状況を購入した数量以下に制限するには、ライセンス管理オプションのライセンス制御機能を使用します。ライセンス制御では、Overage allowanceオプションを無効にして、Unified CCXで使用できるエージェントとポートの数を制限できます。

注：超過許容値はUCCXでデフォルトで有効になっており、元に戻すことも元に戻すこともできないコンプライアンス違反の状態の後に設定されます。

RTMTアラート

管理者には、アラート（Unified CCX AdministrationおよびRTMTのランディングページ）とイベントログ（Sysログ）によって通知されます。管理者には、スマートアカウントと仮想アカウントのライセンスのステータスに関する電子メール（Cisco SSMで設定）でも通知されます。

Out-of-Complianceアラートは、RTMTのalert centralのUnified CCXオプションで確認できます。

イベントビューアのシステムログで、システムがコンプライアンス違反の状態に移行した時間と、システムがコンプライアンス違反の状態に移行した時間のメッセージを確認できます。

%UC_LIB_LICENSE-0-SYSTEM_TO_ENTER_OOC_STATE_SHORTLY: %[The time remaining to enter OOC state=15 minutes][AppID=Cisco Unified CCX Cluster View Daemon][ClusterID=][NodeID=uccxpubsu1]: The time required for the Product to be in compliance is about to expire. Else, you will have to procure more licenses.

%UC_LIB_LICENSE-1-SYSTEM_IN_OOC_STATE: %[AppID=Cisco Unified CCX Cluster View Daemon][ClusterID=][NodeID=uccxpubsu1]: This Product Instance is currently in Out of Compliance state because of insufficient licenses.

UCCX GUIのライセンス管理ページでは、システムがコンプライアンス違反モードに移行したかどうかも確認できます。

トラブルシューティング

1. Cisco SSMサーバのDNS Aレコードが、Cisco SSMオンプレミス展開用のUCCXのDNSサーバに追加されていることを確認します。

2. 直接導入の場合、ポート80および443はファイアウォールで開いています。

3. さらに問題をトラブルシューティングするために、クラスタビューデーモンとデフォルトのlib_licenseレベルの管理ログを収集します。

4. ライセンス計算では、LIB_LICENSEとSS _RMをCCXエンジンのデバッグレベルに有効にします。

5. ServiceabilityページのCisco Unified CCX Cluster View DaemonサービスはINSERVICEです。