内容

概要

背景説明

PTZアクティビティのトレース

概要

このドキュメントでは、Cisco Video Surveillance Manager(VSM)システムのログを通してPan Tilt Zoom(PTZ)信号をトレースする方法について説明します。

背景説明

次の点を確認する必要があります。

- クライアントからメディアサーバへの接続。

- メディアサーバからカメラへの接続。

PTZアクティビティのトレース

メディアサーバがクライアントPCからPTZ要求を受信しているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

tail -f ims.log | vsmdbg | grep -i "CameraName"

デバイスID（e7e66b2など）を取得したら、次のコマンドを使用します。

vsmdbg httpserver_access.log | grep 'PTZ' | grep e7e66b2 | grep 'doPTZ'

メッセージがメディアサーバのドライバに到達した場合、次のステップは、回線上で何が起こっているかを確認することです。Linuxコマンドtcpdumpを使用すると、カメラへの発信トラフィックを取得できます。

tcpdump -s0 host <camera-addr> -w CameraName_ptz.pcap

Wiresharkには、メッセージをデコードできる優れたオプションがあります。Analyze > Decode as...を探します。> [+] > RTP。

正確な手順は、Wiresharkのバージョンによって異なります。

出力を簡素化するために、Real-time Transport Protocol(RTP)およびRTPcパケットを削除し、これをフィルタに追加できます。

!(rtp) && !(rtcp)