内容

はじめに

問題：すべての組織ユーザーに対して誤って開始された招待状の送信

解決方法：招待の再送信タスクを停止します

はじめに

このドキュメントでは、コントロールハブで一括再送信の招待メールを停止する方法について説明します。

問題：すべての組織ユーザーに対して誤って開始された招待状の送信

管理者が、組織内のすべてのユーザに対して誤って招待状の送信を開始しました。

解決方法：招待の再送信タスクを停止します

招待メールの再送信タスクを停止するには、次の手順を実行します。

1. Control Hubにサインインし、Overviewを選択します。

コントロール・ハブ・メニューの「概要」タブ

2. 「クイック・リンク」にナビゲートします。

コントロール・ハブのクイック・リンク・カード

3. Admin capabilitiesで、View organization tasksを選択します。

組織タスクの表示オプション

4. 「参加要請の再送」タスクを選択し、プロセス・バーの右側にある「ステータスの再送」の「X」をクリックします。

招待の再送信タスク

5. タスクを停止するには、「招待の再送の停止」を選択します。

招待の再送信の停止オプション

6. 再送ステータスが停止を示しています。

再送信ステータス停止中