内容

概要

ブレードクラスタで使用できるMSE 8000ブレードはどれか？

概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Mobility Service Engine(MSE)8000シャーシでクラスタ化できるブレードについて説明します。

ブレードクラスタで使用できるMSE 8000ブレードはどれか？

Multipoint Control Unit(MCU)バージョン4.1以降が稼働している場合、最大3台のMSE 8510ブレードをクラスタ化できます。すべてのブレードでTelePresence Serverバージョン2.1を実行する場合は最大3台のMSE 8710ブレード、バージョン2.2を実行する場合は最大4台のブレードをクラスタ化できます。クラスタ化ブレードにスロット10を使用しない限りは、Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050ブレードはスロット1に装着する必要があり、他の9スロットは他のタイプのMSE 8000ブレードに使用できます。

ヒント：詳細については、オンラインヘルプの「クラスタリングについて」を参照してください。